Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Ejemplo de Ruteo y Bridging deCatalyst 4908G-L3 VLAN

Diagrama de la red

Configuraciones

Tareas de configuración generales

Configuración de Switches para Administración

Configuración de VLAN

Configuración de EtherChannel

Configuración de conexión en puente y ruteo

Configuración de los troncos ISL entre switches

Configuración de puertos de estación extrema

Cómo Guardar las Configuraciones del Switch

Configuración total del dispositivo

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento ofrece un ejemplo de configuración para el switch Catalyst 4908G-L3 para que soporte ruteo entre VLAN y conexiones de puente de VLAN entre varios switches de Capa 2 (L2).

Prerequisites

Requirements

Los lectores de este documento deben tener conocimiento del switch Catalyst 4908G-L3:

- Desde el punto de vista de la configuración, el Catalyst 4908G-L3 es un router. Utiliza una interfaz de configuración de Cisco IOS® y, de forma predeterminada, todas las interfaces son interfaces enrutadas.

- El Catalyst 4908G-L3 no admite varios protocolos orientados a la capa 2, como VLAN Trunking Protocol (VTP), Dynamic Trunking Protocol (DTP) o Port Aggregation Protocol (PAgP) que se encuentran en otros switches Catalyst.

- En la versión 12.0(7)WX5(15d), el Catalyst 4908G-L3 no admite estos:

- Listas de control de acceso (ACL) de plano de datos (seguridad): en otras palabras, el tráfico de datos de usuario no se puede restringir con las listas de acceso de entrada o salida en las interfaces del router. Las ACL del plano de datos ahora se soportan en la versión 12.0(10)W5(18e).

- Bridging en subinterfaces 802.1q, es decir, una subinterfaz con los comandos encapsulation dot1q y bridge-group n aplicados: se admite la conexión en puente en subinterfaces InterSwitch Link (ISL). El puente en las subinterfaces 802.1q ahora se soporta en la versión 12.0(10)W5(18e).

- Ruteo de AppleTalk

- Snooping de puertos, también conocido como SPAN, duplicación de puertos, modo promiscuo

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Catalyst 4908G-L3 switch-router que ejecuta Cisco IOS 12.0(7)W5(15d)

- Tres switches Catalyst 3512XL que ejecutan Cisco IOS 12.0(5.2)XU

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

Ejemplo de Ruteo y Bridging deCatalyst 4908G-L3 VLAN

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

En este ejemplo de configuración, se implementa un switch Catalyst 4908G-L3 para dos fines:

- Amplíe cinco VLAN (VLAN 1, 10, 20, 30 y 40) a través de varios switches de capa 2: en este caso, tres Catalyst 3512XL

- Realice un routing entre VLAN para IP e Internetwork Packet Exchange (IPX) para permitir la comunicación entre dispositivos en las diferentes VLAN

Para extender las VLAN a través de los switches, los 3512XL se conectan al 4908G-L3 a través de links troncales y tráfico que llegan en una VLAN dada desde un switch 3512XL, que se puentea en esa VLAN con los otros switches con una configuración de bridging que sigue las reglas de bridging normales. Dos de los switches 3512XL utilizan Gigabit EtherChannel para conectarse al switch 4908G-L3. El otro switch 3512XL utiliza un solo link Gigabit Ethernet.

Para admitir el routing entre VLAN, el routing y el puente integrados (IRB) y las interfaces virtuales de puente (BVI), que se configuran para enrutar IP e IPX entre diferentes VLAN.

Las estaciones finales y los servidores están conectados a los switches Catalyst 3512XL. Si un dispositivo en una VLAN necesita conectarse a un dispositivo en otra VLAN, el tráfico se envía al Catalyst 4908G-L3 y rutea el tráfico en las interfaces BVI.

En el caso de que la implementación sea parte de una red más grande, el tráfico destinado al núcleo se enruta a una subred adicional (esta configuración no se considera aquí) a través de una conexión al switch o router de núcleo.

Esta configuración se aplica a los switches:

- Se aplica una configuración inicial básica.

- Las direcciones IP y los gateways predeterminados son asignados a los switches para su manejo.

- El modo VTP se establece en transparente y las VLAN se configuran en los switches Catalyst 3512XL.

- Los links EtherChannel están configurados entre Catalyst 4908G-L3 y el 3512xl-01 y 3512xl-02.

- La conexión en puente, las interfaces BVI y el ruteo IP e IPX se configuran en el Catalyst 4908G-L3.

- Los troncales ISL se configuran entre el Catalyst 4908G-L3 y los tres switches Catalyst 3512XL, y el bridging se configura en las subinterfaces troncales.

- Estos son los mapeos IP e IPX de red a VLAN:

VLAN

Subred IP

Red IPX

1

10.10.1.0/24

N/A

10

10.10.10.0/24

1000

20

10.10.20.0/24

2000

30

10.10.30.0/24

3000

40

10.10.40.0/24

4000

- Se asignan VLAN de acceso y se habilita el portfast de árbol de expansión en todas las interfaces Fast Ethernet del switch Catalyst 3512XL.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Tareas de configuración generales

- Configuración de Switches para Administración

- Configuración de VLAN

- Configuración de EtherChannel

- Configuración de conexión en puente y ruteo

- Configuración de los troncos ISL entre switches

- Configuración de puertos de estación extrema

- Cómo Guardar las Configuraciones del Switch

- Configuración total del dispositivo

Tareas de configuración generales

En los switches basados en Cisco IOS, como los Catalyst 4908G-L3 y los Catalyst 3512XL switches, esta configuración básica se debe aplicar a cada switch:

!-- The calendar set command does not apply to the Catalyst 3500XL switches.

Router#calendar set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#clock set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname 4908G-L3

4908G-L3(config)#clock timezone PST -8

4908G-L3(config)#clock calendar-valid

4908G-L3(config)#service timestamps log datetime localtime msec

4908G-L3(config)#service timestamps debug datetime localtime msec

4908G-L3(config)#enable password verysecret

4908G-L3(config)#line vty 0 4

4908G-L3(config-line)#password secret

4908G-L3(config-line)#exit

4908G-L3(config)#no logging console

4908G-L3(config)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- El comando calendar set establece la hora y la fecha en el chip de calendario interno del switch. Este comando no se aplica a los switches Catalyst 3512XL.

- El comando clock set establece la hora y la fecha para el reloj del switch.

- El comando hostname especifica el nombre de host del switch.

- El comando clock calendar-valid le indica al switch que establezca la fecha y hora del reloj con la fecha y hora almacenadas en el chip del calendario en la próxima recarga. Este comando no se aplica a los switches Catalyst 3548XL.

- Los comandos service timestamps log datetime localtime msec y service timestamps debug datetime localtime msec ayudan a administrar y a resolver problemas por medio del sello de fecha y hora de los resultados de syslog y de depuración con la fecha y hora actual (hasta en milisegundos).

- El comando enable password define una contraseña para ingresar al modo privilegiado en el switch.

- El comando line vty 0 4 entra en el modo de configuración de línea, de modo que podemos definir una contraseña para las sesiones Telnet entrantes en las líneas de terminal virtual (vty). En los switches Catalyst 3512XL, use line vty 0 15.

- El comando password define una contraseña para ingresar al modo normal en el switch a través de una sesión Telnet en las líneas vty.

- El comando no logging console no permite que los mensajes syslog aparezcan en la consola de terminal; en estos ejemplos, el comando se utiliza para simplificar las capturas de pantalla.

Configuración de Switches para Administración

En los switches Catalyst 3512XL, una dirección IP y el gateway predeterminada están configuradas en VLAN 1 por la administración del switch. El gateway predeterminado es la dirección IP de la interfaz BVI 1 en el Catalyst 4908G-L3; las interfaces BVI se configuran más adelante.

Nota: No puede realizar Telnet al Catalyst 4908G-L3 hasta que se haya asignado una dirección IP a una interfaz.

Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface vlan 1

3512XL-01(config-if)#ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

3512XL-01(config-if)#management

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-01(config)#^Z

3512XL-01#

Notas:

- El comando ip default-gateway define la dirección IP de gateway predeterminada para la interfaz del router next-hop. Esto es necesario porque el switch no participa en el routing IP y no conoce la topología de capa 3 (L3) de la red.

- La dirección IP utilizada para el gateway predeterminado es 10.10.1.1, la dirección IP de la interfaz BVI 1 (configurada más adelante en este ejemplo) en el switch Catalyst 4908G-L3.

Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface vlan 1

3512XL-02(config-if)#ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

3512XL-02(config-if)#management

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-02(config)#^Z

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03:

3512XL-03#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-03(config)#interface vlan 1

3512XL-03(config-if)#ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

3512XL-03(config-if)#management

3512XL-03(config-if)#exit

3512XL-03(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-03(config)#^Z

3512XL-03#

Configuración de VLAN

Los switches Catalyst 4908G-L3 no soportan VTP. En este ejemplo, los switches Catalyst 3512XL se configuran en el modo transparente VTP porque un dominio VTP no se puede extender a través del Catalyst 4908G-L3.

La configuración es la misma para Catalyst 3512XL-01, 3512XL-02 y 3512XL-03:

3512XL-01#vlan database

3512XL-01(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

3512XL-01(vlan)#vlan 10 name Vlan10

VLAN 10 added:

Name: Vlan10

3512XL-01(vlan)#vlan 20 name Vlan20

VLAN 20 added:

Name: Vlan20

3512XL-01(vlan)#vlan 30 name Vlan30

VLAN 30 added:

Name: Vlan30

3512XL-01(vlan)#vlan 40 name Vlan40

VLAN 40 added:

Name: Vlan40

3512XL-01(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3512XL-01#

Puede verificar la configuración de VLAN con los comandos show vtp status y show vlan:

3512XL-01#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 9

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xF0 0xEA 0x28 0x34 0xA1 0xC6 0x2A 0xDE

Configuration last modified by 10.10.1.10 at 9-18-00 18:04:06

3512XL-01#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,

Gi0/1, Gi0/2

10   Vlan10                           active

20   Vlan20                           active

30   Vlan30                           active

40   Vlan40                           active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0

40   enet  100040     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

3512XL-01#

Configuración de EtherChannel

Este resultado muestra cómo configurar los links EtherChannel entre los switches Catalyst 4908G-L3 y Catalyst 3512XL-01 y 3512XL-02. Las interfaces gig0/1 y gig0/2 en 3512XL-01 se conectan a las interfaces gig1 y gig2 en Catalyst 4908G-L3. Las interfaces gig0/1 y gig0/2 en 3512XL-02 se conectan con las interfaces gig3 y gig4 en el Catalyst 4908G-L3.

Para configurar un EtherChannel en el Catalyst 4908G-L3, debe asignar las interfaces físicas a una interfaz lógica (canal de puerto) con el comando channel-group. En los switches Catalyst 3512XL, las interfaces físicas se asignan a los grupos de puertos. No hay una interfaz lógica de canal de puerto en el Catalyst 3512XL.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig1

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet1 added as member-1 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig2

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet2 added as member-2 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig3

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet3 added as member-1 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig4

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet4 added as member-2 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- El comando interface port-channel crea una interfaz lógica; en este ejemplo, se crean dos interfaces lógicas de canal de puerto.

- El comando channel-group agrega la interfaz física a la interfaz lógica de canal de puerto; el número de grupo de canales corresponde al número de interfaz de canal de puerto.

Puede verificar la configuración de EtherChannel con el comando show interface port-channel:

4908G-L3#show interface port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Half-duplex, Unknown Speed, Media type unknown, Force link-up

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of active members in this channel: 2

Member 0 : GigabitEthernet1

Member 1 : GigabitEthernet2

Last input 00:00:25, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

489 packets input, 41461 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast

0 input packets with dribble condition detected

19 packets output, 8668 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4908G-L3#

Notas:

- Observe que el comando show interface port-channel muestra el número de miembros activos y las interfaces específicas que pertenecen al EtherChannel.

Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig0/1

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface gig0/2

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Notas:

- El comando port group agrega el puerto físico a un grupo de puertos lógicos (EtherChannel).

Puede verificar la configuración de EtherChannel con el comando show port group:

3512XL-01#show port group

Group  Interface              Transmit Distribution

-----  ---------------------  ---------------------

1  GigabitEthernet0/1     source address

1  GigabitEthernet0/2     source address

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface gig0/1

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#interface gig0/2

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#^Z

3512XL-02#

Puede verificar la configuración de EtherChannel con el comando show port group.

Configuración de conexión en puente y ruteo

Este resultado muestra cómo configurar el Catalyst 4908G-L3 para el bridging y el ruteo. Para cada VLAN, se define un proceso de puente separado; las interfaces se asignan a grupos de puentes en la sección Configuración de Trunks ISL entre Switches, más adelante en este ejemplo. Debido a que se requiere routing entre VLAN, se debe habilitar el ruteo y el puente integrados (IRB) con el comando bridge irb.

Además, para enrutar el tráfico IP e IPX entre los diferentes grupos de puente, se debe crear una interfaz virtual de puente (BVI).

En la sección Configuración de los Trunks ISL entre Switches, las subinterfaces VLAN en los troncales ISL se unen a los grupos de bridges apropiados para crear un dominio de Capa 2 único para cada VLAN, con la BVI correspondiente que actúa como interfaz de router en esa VLAN.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#ipx routing

4908G-L3(config)#bridge irb

4908G-L3(config)#bridge 1 protocol ieee

4908G-L3(config)#bridge 1 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 10 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 20 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 20 route ip

4908G-L3(config)#bridge 20 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 30 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 30 route ip

4908G-L3(config)#bridge 30 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 40 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 40 route ip

4908G-L3(config)#bridge 40 route ipx

4908G-L3(config)#interface bvi 1

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 10

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 1000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 20

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 2000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 30

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 3000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 40

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 4000

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- El comando ipx routing habilita el ruteo IPX en el Catalyst 4908G-L3.

- El comando bridge irb habilita el Ruteo y el Bridging Integrados en el router, lo que le permite rutear el tráfico dentro de los grupos de bridges.

- El comando bridge number protocol IEEE crea un proceso de bridge que ejecuta el árbol de expansión IEEE.

- El comando bridge number route ip permite rutear el tráfico IP entre la interfaz de número BVI y las otras interfaces IP en el router.

- El comando bridge number route ipx permite rutear el tráfico IPX entre la interfaz de número BVI y las otras interfaces IPX en el router; observe que este comando se omite para el proceso de bridge 1 [la VLAN de administración].

- El comando interface bvi number crea una interfaz Bridge Virtual Interface (BVI) para que funcione como una interfaz L3 en el número-grupo de puentes.

- El comando ip address asigna una dirección IP a la interfaz BVI.

- El comando ipx network asigna un número de red IPX a la interfaz BVI; observe que la BVI en la VLAN de administración [BVI 1] no tiene asignado un número de red IPX.

Podemos verificar la configuración del puente más adelante en este ejemplo, después de configurar los links troncales ISL y agregar las subinterfaces troncales a los grupos de bridges adecuados.

Configuración de los troncos ISL entre switches

Este resultado muestra cómo configurar los links troncales entre los switches Catalyst 4908G-L3 y Catalyst 3512XL.

Para configurar el trunking en el Catalyst 4908G-L3, requiere la adición de subinterfaces bajo la interfaz principal, una subinterfaz para cada VLAN transmitida en el trunk. En este ejemplo, se configuran dos troncos en las interfaces del canal del puerto lógico, mientras que el tercer tronco se configura en la interfaz física.

Además, los comandos bridge-group se configuran en las subinterfaces para unir cada subinterfaz VLAN al grupo de bridges apropiado, lo que completa la configuración de bridging y routing iniciada en la sección Configuración de Bridging y Ruteo que se encuentra anteriormente en este ejemplo.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- Para crear subinterfaces lógicas en la interfaz principal, especifique la interfaz principal, por ejemplo, la interfaz port-channel 1, seguida por un punto (.) y el número de subinterfaz, por ejemplo, la interfaz port-channel 1.10. El número de subinterfaz/número de VLAN/número de grupo de puente no tiene que ser el mismo, pero esto facilita la administración.

- El comando encapsulation isl vlan especifica el tipo de encapsulación (ISL) y la VLAN receptora en la subinterfaz.

- Observe que a las subinterfaces VLAN no se les asigna una dirección IP o un número de red IPX, sino que se agregan a los grupos de puente con el comando bridge-group number , que permite que cada VLAN abarque todos los switches en la Capa 2. Las BVI configuradas en la sección Configuración de Bridging y Ruteo tienen las direcciones IP y los números de red IPX.

Puede verificar la configuración con los comandos show interface, show ip interface y show ipx interface. Por ejemplo, utilice estos comandos para verificar la configuración en la subinterfaz de canal de puerto 1.10 (VLAN 10) en el enlace EtherChannel al Catalyst 3512XL-01 y la BVI correspondiente (BVI 10) para VLAN 10:

4908G-L3#show interface port-channel 1.10

Port-channel1.10 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 10.

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

4908G-L3#show ip interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

Internet address is 10.10.10.1/24

Broadcast address is 255.255.255.255

Address determined by setup command

MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled

Outgoing access list is not set

Inbound  access list is not set

Proxy ARP is enabled

Security level is default

Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent

ICMP unreachables are always sent

ICMP mask replies are never sent

IP fast switching is enabled

IP fast switching on the same interface is disabled

IP Null turbo vector

IP multicast fast switching is enabled

IP multicast distributed fast switching is disabled

Router Discovery is disabled

IP output packet accounting is disabled

IP access violation accounting is disabled

TCP/IP header compression is disabled

RTP/IP header compression is disabled

Probe proxy name replies are disabled

Policy routing is disabled

Network address translation is disabled

Web Cache Redirect is disabled

BGP Policy Mapping is disabled

4908G-L3#show ipx interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

IPX address is 1000.0030.78fe.a00b, NOVELL-ETHER [up]

Delay of this IPX network, in ticks is 2 throughput 0 link delay 0

IPXWAN processing not enabled on this interface.

IPX SAP update interval is 60 seconds

IPX type 20 propagation packet forwarding is disabled

Incoming access list is not set

Outgoing access list is not set

IPX helper access list is not set

SAP GNS processing enabled, delay 0 ms, output filter list is not set

SAP Input filter list is not set

SAP Output filter list is not set

SAP Router filter list is not set

Input filter list is not set

Output filter list is not set

Router filter list is not set

Netbios Input host access list is not set

Netbios Input bytes access list is not set

Netbios Output host access list is not set

Netbios Output bytes access list is not set

Updates each 60 seconds aging multiples RIP: 3 SAP: 3

SAP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 480 bytes

RIP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 432 bytes

RIP response delay is not set

IPX accounting is disabled

IPX fast switching is configured (disabled)

RIP packets received 0, RIP packets sent 19, 0 Throttled

RIP specific requests received 0, RIP specific replies sent 0

RIP general requests received 0, 0 ignored, RIP general replies sent 0

SAP packets received 0, SAP packets sent 5, 0 Throttled

SAP GNS packets received 0, SAP GNS replies sent 0

SAP GGS packets received 0, 0 ignored, SAP GGS replies sent 0

4908G-L3#

Puede verificar la configuración de bridging con los comandos show bridge group y show spanning-tree number. Además, puede utilizar el comando show bridge para ver la tabla de reenvío de bridge.

En los switches Catalyst 3512XL, la configuración es la misma en Catalyst 3512XL-01, 3512XL-02 y 3512XL-03. Los links troncales están configurados en interfaces Gigabit Ethernet apropiadas. En el caso de los links EtherChannel, la configuración de la conexión troncal tiene que aplicarse únicamente a una interfaz en el grupo de puertos. El tronco se aplica automáticamente a las otras interfaces del mismo grupo y aparece en la configuración:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig 0/1

3512XL-01(config-if)#switchport mode trunk

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Notas:

- En el caso de 3512XL-01 y 3512XL-02, cuando la configuración se aplica a una sola interfaz en el grupo de canales, la misma configuración se aplica a las otras interfaces del grupo automáticamente y aparece en la configuración para cada interfaz.

- El comando switchport mode trunk configura la interfaz como un puerto trunk.

- Los switches 3500XL utilizan la encapsulación ISL de forma predeterminada cuando habilita el trunking, por lo que no es necesario especificar la encapsulación en este caso.

Puede verificar la configuración con el comando show interface switchport:

3512XL-01#show interface gig0/1 switchport

Name: Gi0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,10,20,30,40

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#

Configuración de puertos de estación extrema

Ahora, los puertos en los switches Catalyst 3512XL se asignan a las VLAN y se habilita el portfast del árbol de expansión. Cualquier puerto en cualquiera de los switches 3512XL se puede asignar a cualquiera de las VLAN configuradas.

A las estaciones finales de una VLAN determinada se les debe asignar una dirección IP en el rango asociado con esa VLAN y deben utilizar la dirección IP de la BVI en el Catalyst 4908G-L3 para esa VLAN como su gateway predeterminado.

Este resultado muestra cómo configurar la interfaz fast0/1 y fast 0/2 en VLAN 10 y habilitar portfast en las interfaces:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface fast0/1

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface fast0/2

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Puede verificar la configuración con los comandos show interface switchport y show spanning-tree interface:

3512XL-01#show interface fast0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 10 (Vlan10)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: NONE

Pruning VLANs Enabled: NONE

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#show spanning-tree interface fast 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 10 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated bridge has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated port is 193, path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 1, received 73

The port is in the portfast mode

3512XL-01#

Notas:

El comando show interface switchport muestra el modo operativo (acceso estático) y la VLAN de modo de acceso (10) de la interfaz.

El comando show spanning-tree interface muestra el estado del spanning-tree del puerto e indica que "el puerto está en el modo portfast".

Cómo Guardar las Configuraciones del Switch

Asegúrese de guardar la configuración para la ejecución en NVRAM (configuración de inicio) en todos los switches de manera que se retenga la configuración cuando finalice la recarga.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

4908G-L3#

Switches Catalyst 3512XL:

3512XL-01#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

3512XL-01#

Configuración total del dispositivo

Estas son las configuraciones completas para los dispositivos usados en este ejemplo:

- Catalyst 4908G-L3

- Catalyst 3512XL-01

- Catalyst 3512XL-02

- Catalyst 3512XL-03

Catalyst 4908G-L3

4908G-L3#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 14:09:14 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 14:09:15 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 4908G-L3

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

ipx routing 0030.78fe.a000

!-- Enables IRB to route between bridge groups.

bridge irb

!

!

!

!-- Creates a logical interface (1) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group

for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 10 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.10

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 10.

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel1.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel1.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel1.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

!-- Creates a logical interface (2) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel2

No ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- VLAN 1 configuration.

interface Port-channel2.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

interface Port-channel2.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel2.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel2.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel2.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface GigabitEthernet5.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

Interface GigabitEthernet5.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface GigabitEthernet5.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

!-- BVI 1 is an L3 interface for bridge-group 1 (VLAN 1).

interface BVI1

!-- The IP address assigned to bridge-group 1.

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

!-- BVI 10 is an L3 interface for bridge-group 10 (VLAN 10).

interface BVI10

!-- The IP address assigned to bridge-group 10.

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 10. ipx network 1000

!

!-- BVI 20 is a Layer 3 interface for bridge-group 20 (VLAN 20).

Interface BVI20

!-- IP address assigned to bridge-group 20.

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 20.

ipx network 2000!

!-- BVI 30 configuration.interface BVI30

ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 3000

!

!-- BVI 40 configuration.

interface BVI40

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 4000

!

ip classless

!

!

!

!

!-- Applies IEEE Ethernet Spanning-Tree Protocol (STP) to bridge-group 1.

bridge 1 protocol ieee

!-- Allows IP traffic to be routed between the BVI 1 and other IP interfaces.

bridge 1 route ip

bridge 10 protocol ieee

bridge 10 route ip

!-- Allows IPX traffic to be routed between the BVI 10 and other IP interfaces.

bridge 10 route ipx

bridge 20 protocol ieee

bridge 20 route ip

bridge 20 route ipx

bridge 30 protocol ieee

bridge 30 route ip

bridge 30 route ipx

bridge 40 protocol ieee

bridge 40 route ip

bridge 40 route ipx

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

4908G-L3#

Catalyst 3512XL-01

3512XL-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-01

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk. switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02

3512XL-02#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-02

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

Interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

No ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03

3512xl-03#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:13:33 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 12:13:34 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512xl-03

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

Line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512xl-03#

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Configuración de EtherChannel en switches Catalyst 4908G-L3

- Configuración de EtherChannel en switches Catalyst 3500XL

- Configuración de puentes en switches Catalyst 4908G-L3

- Configuración de troncales VLAN en switches Catalyst 4908G-L3

- Configuración de VTP, VLAN y troncales VLAN en switches Catalyst 2900XL y 3500XL

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems