Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Matriz de tamaño de memoria/flash

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una matriz de memoria mínimo y máxima disponible en las plataformas del switch Catalyst. En este documento solo se hace referencia a los switches que soportan opciones de memoria variable. No trata sobre los switches de memoria fija.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Matriz de tamaño de memoria/flash

Estos dispositivos de memoria se incluyen en la matriz:

- DRAM/SDRAM: memoria utilizada para realizar las imágenes del sistema CatOS o IOS.

- NVRAM: memoria utilizada para almacenar el archivo de configuración de inicio (nvram:).

- Flash OnBoard: Memoria utilizada para almacenar imágenes del sistema para arrancar (bootdisk: o bootflash: o flash:).

- Flash extraíble: memoria que se puede extraer del sistema y que normalmente contiene imágenes del sistema (slot0: o disk0: o disk1:).

Catalyst Switch

DRAM

NVRAM

Flash OnBoard

Flash extraíble

Catalyst 8540

256 MB

512 KB

8/16 MB

20/16/28/48 MB

Catalyst 8510

64 MB

128 KB

8/16 MB

16/20 MB

Catalyst 6000/6500

Supervisor 1 1

64 MB

512 KB

16 MB

24/16/64 MB

Supervisor 1A 1

64/128 MB

512 KB

16 MB

24/16/64 MB

Supervisor 2 2

128/256/512 MB

512 KB

32 MB

24/16/64 MB

Supervisor 2T

Valor predeterminado de 2 GB, actualizable a 4 GB

4 MB

1 GB predeterminado

Compact Flash de hasta 8 GB

Supervisor 2U 2

256/512 MB

512 KB

32 MB

24/16/64 MB

Supervisor 720 4

512 MB por defecto, actualizable a 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, el hardware admite 512 MB y 1 GB

Supervisor 720-3B 4

512 MB por defecto, actualizable a 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, el hardware admite 512 MB y 1 GB

Supervisor 720-3BXL 4

1 GB predeterminado

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, el hardware admite 512 MB y 1 GB

Supervisor 32

256 MB/512 MB, actualizable a 1 GB

2 MB

256 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, el hardware admite 512 MB y 1 GB

Supervisor 32 PISA

512 MB/1 GB

2 MB

512 MB, actualizable a 1 GB

Compact Flash tipo II 64/128/256/512 MB y 1 GB

MSFC1

64/128 MB

512 KB

16 MB

MSFC2

128/512 MB

512 KB

32 MB

MSFC2A

1 GB

256 MB

MSFC3

512/1 GB

2 MB

64 MB

Catalyst 5000/5500

Supervisor I

DRAM de 4/20 MB

128 KB

4/8 MB

ninguno

Supervisor II

DRAM de 16/32 MB

256 KB

8/16 MB

ninguno

Supervisor IIG (WS-X5540)

DRAM de 32 MB

512 KB

8 MB

ninguno

Supervisor III

DRAM de 32/64 MB

512 KB

8 MB

8/16/20 MB

Supervisor IIIG (WS-X5550)

DRAM de 32 MB

512 KB

8 MB

ninguno

Catalyst 4000/4500

Supervisor I

SDRAM de 32/64 MB

512 KB

12 MB

ninguno

Supervisor II

SDRAM de 64/128 MB

512 KB/1 MB

12 MB

ninguno

Supervisor II Plus 5

SDRAM de 256 MB

No. Utiliza bootflash

32 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor II Plus 10-GE 5

SDRAM de 256 MB, actualizable a 512 MB

No. Utiliza bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor III

SDRAM de 256 MB

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor IV

SDRAM de 512 MB

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V

SDRAM de 512 MB

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V-10GE 5

SDRAM de 512 MB

No. Utiliza bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 6-E 5

SDRAM de 512 MB, actualizable a 1 GB

No. Utiliza bootflash

128 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 7E/7LE

2 GB, actualizable a 4 GB

1 GB

1 GB

Tarjeta SD de 2 GB (SD-X45-2GB-E)

Supervisor 8E

4 GB

2 GB

2 GB

Tarjeta SD de 2 GB (SD-X45-2GB-E)

1 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1: la DRAM en un Supervisor 1 para el Catalyst 6500/6000 no se puede actualizar. La DRAM en un Supervisor 1A para el Catalyst 6500/6000 se puede actualizar de 64 a 128 MB. Supervisor 1Como enviado después de junio de 2004, tiene 128 MB de DRAM de forma predeterminada.

La actualización de la DRAM en un Supervisor 1A con una MSFC1 (número de pieza WS-X6K-SUP1A-MSFC) requiere una actualización previa a una MSFC2. Hay disponible un kit de actualización que incluye el MSFC2 (número de pieza MEM-S1-128MB-UPG=). Consulte Nota de Instalación de Actualización de DRAM de Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 1A.

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engines 1 y 2: las tarjetas Flash para Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1, 1A y 2 tienen ROMMON mínimo, versión de software y otros requisitos. Consulte Nota de Instalación de la Tarjeta Flash de la Familia Catalyst 6000.

3 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2: el Supervisor Engine modelos WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2 y WS-X6K-S2U-MSFC2 admiten la memoria flash compacta de 64 MB.

4 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720: sólo Supervisor Engine 720 tiene dos ranuras de tarjeta flash extraíbles. La ranura etiquetada disk0: sólo admite una tarjeta Compact Flash de tipo II. La ranura etiquetada disk1: admite una tarjeta Compact Flash Tipo II o una MicroDrive de 1 GB. Puede conectar diferentes tipos de tarjetas Compact Flash en estas ranuras. Por ejemplo, puede conectar MEM-C6K-CPTFL128M en disk0: y MEM-C6K-CPTFL512M en disk1:.

5 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engines II Plus, II Plus 10-GE, V-10GE, 6-E: estos supervisores utilizan Onboard Flash para almacenar archivos de configuración y no utilizan un dispositivo NVRAM independiente.

Información Relacionada

- Guía del motor supervisor del switch Catalyst serie 6500

- Notas de la versión del software ROMMON de Supervisor Engine 2 de la familia Catalyst 6000

- Herramientas y recursos - Cisco Systems

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems