Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Cómo Buscar la Versión de Software y el Conjunto de Funciones

Encuentre el valor de prioridad de un switch Catalyst 3750

Decisión sobre qué Archivos Debe Utilizar

Sistema de Archivos Flash y Requisitos de Memoria

Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Automática (imagen .tar)

Step-by-Step Instructions

Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Manual (imagen .tar)

Step-by-Step Instructions

Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Manual (imagen .bin)

Step-by-Step Instructions

Verificación

Troubleshoot

La transferencia de imagen del servidor TFTP falla o la imagen del IOS de Cisco está dañada

Recibe el mensaje de error Error_Bad_Mzip

%Error al abrir flash:update/info (no existe tal archivo o directorio)

Los switches de Stack no inician la nueva imagen (Discordancia en la Versión)

Mensajes de error

Actualice Cisco IOS Software con Diferentes Conjuntos de Funciones

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos para actualizar la imagen de software en los switches Catalyst de Cisco serie 3750 con la interfaz de línea de comandos (CLI).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que antes de descargar el software, consulte estas secciones de Release Notes para los Catalyst 3750, 3560 y 2970 Switches, Cisco IOS® Release 12.2(25)SEB y posteriores para obtener información importante:

- Cómo Buscar la Versión de Software y el Conjunto de Funciones

- Decisión sobre qué Archivos Debe Utilizar

- Actualización de un Switch usando el Administrador de Dispositivo o el Asistente de Red

- Actualización de un Switch usando el CLI

- Recuperación de una Falla de software

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de hardware:

- Switches WS-C3750G-12S

- Switches WS-C3750G-24TS

Nota: Puede sustituir cualquier switch apilable Catalyst serie 3750.

Nota: Este documento sirve como referencia para plataformas como los switches Catalyst 3750, que han llegado al final de su ciclo de vida. Aunque estas plataformas se están sustituyendo por nuevos dispositivos, la información que contiene sigue siendo valiosa como referencia.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Cómo Buscar la Versión de Software y el Conjunto de Funciones

Un directorio que tiene el nombre de la versión de Cisco IOS Software almacena la imagen de Cisco IOS como un archivo bin. El directorio guarda la imagen en el dispositivo Flash de la placa del sistema (memoria flash:). Un subdirectorio contiene los archivos que necesita para la administración de la Web.

Puede utilizar el comando EXEC  show version privilegiado para ver la versión de software que se ejecuta en su switch. La segunda línea de la visualización muestra la versión.

Nota: Aunque la  show version salida siempre muestra la imagen de software que se ejecuta en el switch, el nombre de modelo que aparece al final de esta pantalla es la configuración de fábrica. Esta imagen es la imagen base del IP, conocida antes como la imagen de capas múltiples estándar (S I), o la imagen de servicios de IP, conocida antes como la imagen de múltiples capas mejoradas (EMI). Este nombre no cambia si actualiza la imagen del software.

También puede utilizar el  dir filesystem: privileged EXEC comando. Este comando muestra los nombres de directorio de cualquier imagen del otro software que ha almacenado en la memoria flash.

Antes de decidir la versión del software del IOS de Cisco a la que desea actualizar los switches, debe:

- Leer Release Notes de la versión de Cisco IOS Software determinada. Consulte Cisco Catalyst 3750 Series Switches - Release Notes.

- Consulte Bug Toolkit (clientes registrados solamente) y Cisco Catalyst 3750 Series Switches - Field Notices.

Encuentre el valor de prioridad de un switch Catalyst 3750

El valor de prioridad determina el switch principal de una pila. El valor de prioridad puede ser de 1 a 15. El valor de prioridad predeterminado es 1. Cisco recomienda que asigne el valor de mayor prioridad al switch que prefiera como principal de la pila. En este ejemplo, el switch principal tiene un valor de prioridad de 15. Para obtener más información, consulte Creación y administración de pilas de switches Catalyst 3750.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Decisión sobre qué Archivos Debe Utilizar

El centro de descargas de software para Catalyst 3750 contiene dos conjuntos de imágenes de Cisco IOS para cada conjunto de funciones y versiones. Un conjunto contiene solamente el archivo de imagen del IOS de Cisco que tiene la extensión .bin. El otro conjunto contiene la imagen del IOS de Cisco más el administrador de dispositivos basado en la web que tiene la extensión .tar.

Este documento explica el procedimiento de actualización con la imagen .tar y con la imagen .bin. El archivo .tar contiene el archivo de imagen del Cisco IOS y los archivos que necesita para el administrador de dispositivo incorporado. Debe utilizar el archivo tar combinado para actualizar el switch a través del administrador de dispositivo.

Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEA y anteriores denominan a la imagen que proporciona las funciones de la capa 2+ y ruteo de la capa básica 3 SMI. Estas versiones de software denominan a la imagen que proporciona ruteo de la capa 3 completa y servicios avanzados EMI.

Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB y posteriores se refieren al SMI como la imagen de base IP y al EMI como la imagen de servicios IP.

La Tabla 1 enumera a las diversas convenciones de nombres de archivo para las versiones anteriores y posteriores que el Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB.

Tabla 1: Convenciones de denominación de archivos de imágenes de Cisco IOS

Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEA y anteriores

Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB y posteriores

c3750-i9-mz (SMI)

c3750-ipbase-mz

c3750-i9k91-mz (SMI)

c3750-ipbasek9-mz

c3750-i5-mz (EMI)

c3750-ipservices-mz

c3750-i5k91-mz (EMI)

c3750-ipservicesk9-mz

La Tabla 2 enumera los nombres de archivo para esta versión de software.

Tabla 2: Archivos de imagen del software Cisco IOS

Nombre del archivo

Descripción

c3750-ipbase-tar.122-25.SEB.tar

Imagen de base IP Catalyst 3750 y archivos de administrador de dispositivos Esta imagen tiene funciones de routing de capa 2+ y capa 3 básicas.

c3750-ipservices-tar.122-25.SEB.tar

Imagen de servicios IP Catalyst 3750 y archivos de administrador de dispositivos Esta imagen tiene funciones de routing de capa 2+ y capa 3 completas.

c3750-ipbasek9-tar.122-25.SEB.tar

Imagen criptográfica de base IP Catalyst 3750 y archivos del administrador de dispositivos Esta imagen tiene las funciones de routing de Kerberos, SSH^1, Capa 2+ y Capa 3 básica.

c3750-ipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Imagen criptográfica de servicios IP Catalyst 3750 y archivos del administrador de dispositivos Esta imagen tiene las funciones Kerberos, SSH, Layer 2+ y Layer 3 completo.

c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Imagen de servicios IP avanzados Catalyst 3750, archivo criptográfico y archivos de administrador de dispositivos Esta imagen tiene todas las características de imagen de servicios IP y la capacidad de ruteo unicast de paquetes IPv6^2.

1SSH = Secure Shell

2IPv6 = IP versión 6

La herramienta Software Advisor ayuda a determinar el conjunto de funciones necesario para las funcionalidades necesarias en la red.

Nota: solo los usuarios registrados de Cisco pueden acceder a la información y las herramientas internas de Cisco.

Sistema de Archivos Flash y Requisitos de Memoria

Sistema de archivos Flash

El 3750 se envía de fábrica con la instalación de un administrador de dispositivos basado en web (archivo .tar) en el directorio flash:. El proceso de extracción que se produce con un archivo .tar crea un directorio de la imagen Cisco IOS. El directorio de imágenes tiene el mismo nombre que la imagen de Cisco IOS (archivo .bin), pero sin la extensión de archivo. Este directorio almacena la imagen de Cisco IOS (archivo del .bin) junto con un subdirectorio HTML que contiene los archivos del administrador de dispositivo.

Ejecute el  dir flash: comando para ver el sistema de archivos Flash 3750. el siguiente es un ejemplo de salida de comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx      192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx      105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

!--- Notice the "d" in the permissions statement.

!--- It indicates that c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4 is a directory.

!--- This directory is the location of both the Cisco IOS image (.bin file)

!--- and the HTML subdirectory.

Consulte estas secciones en este documento para actualizar el 3750 Switch a una versión de Cisco IOS Software con un administrador de dispositivo en Internet:

- Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Automática (imagen .tar)

- Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Manual (imagen .tar)

Refiérase a la sección Actualización de Cisco IOS de la Pila de Switch de la Serie 3750 - Manual (.bin Image) para actualizar el switch con solo una versión de Cisco IOS Software.

Memoria DRAM

Todos los modelos de switches series 3750 tienen una configuración de DRAM de 128 MB. No hay requisitos de DRAM mínima para considerar antes de actualizar el software en el 3750.

Memoria Flash

La memoria Flash interna enviada con los switches 3750 es de 16 MB o 32 MB en función al modelo de Catalyst 3750 Switch. Consulte Hoja de Datos de Cisco Catalyst 3750 para más información.

Hay un límite en el número de imágenes que puede almacenar en la memoria flash. Compruebe siempre el tamaño de la imagen, en bytes, antes de actualizar el software. Ejecute el  dir flash: comando para comparar el tamaño de esta imagen con el espacio libre en Flash. el siguiente es un ejemplo de salida de comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  6221372   Mar 1 1993 00:23:06 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx  5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (4087296 bytes free)

3750#

Si es necesario, ejecute el  delete flash:file_name comando para eliminar una sola imagen de Cisco IOS (archivo .bin). O ejecute el  delete /force /recursive flash:dir_name comando para eliminar un directorio y todos los archivos del directorio.

El siguiente es un ejemplo de salida del comando para eliminar una imagen de Cisco IOS (archivo .bin):

3750#delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin]?

!--- Press Return or Enter.

Delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin? [confirm]

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx     5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (10309120 bytes free)

El siguiente es un ejemplo de salida del comando para eliminar una imagen de Cisco IOS con un administrador de dispositivos en Internet (directorio):

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx         192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

3750#delete /force /recursive flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4]?

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC

2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (10308608 bytes free)

Una actualización puede requerirse liberar más espacio. El requisito depende de cuántas imágenes ha almacenado en la memoria flash. Puede eliminar imágenes o directorios antiguos para liberar este espacio.

Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Automática (imagen .tar)

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

El procedimiento en esta sección copia el archivo tar combinado al switch. Copie el archivo switch de un servidor TFTP y extraiga los archivos. Puede descargar un archivo de imagen y substituir la imagen actual, o puede guardar la imagen actual.

Nota: Para las pilas de switches, los comandos archive download-sw y archive upload-sw privileged EXEC sólo se pueden utilizar a través de la pila principal. Las imágenes de software descargadas en la pila principal se descargan automáticamente al resto de los miembros de la pila. Por lo tanto, debe haber iniciado sesión en el switch principal para realizar esta actualización.

Step-by-Step Instructions

Para descargar el software, realice estos pasos:

Paso 1

Use la sección Decisión sobre qué Archivos Debe Utilizar de este documento para identificar el tipo de imagen y el conjunto de funciones que desea descargar.

Paso 2

Para descargar versiones antiguas de la imagen de servicios IP o archivos de imagen de base IP para un switch Catalyst 3750, haga clic en Archived Catalyst 3750 Software . Para obtener la autorización y descargar los archivos de software criptográfico, haga clic en Catalyst 3750 Strong Cryptographic 3DES (Software).

Nota: Las versiones de Cisco IOS Software anteriores a Cisco IOS Software Release 12.1(19)EA1c incluyen una actualización del cargador de arranque. El cargador de arranque puede tardar hasta 1 minuto en actualizarse la primera vez que cargue el nuevo software. No apague y encienda el switch mientras se actualiza el cargador de arranque.

Paso 3

Copia la imagen al directorio TFTP adecuado en la estación de trabajo, y asegúrese de que el servidor TFTP tenga la configuración adecuada.

Para más información, consulte el Apéndice B de la guía de configuración de software para esta versión.

Paso 4

Inicie sesión en el switch a través del puerto de la consola o una sesión Telnet e ingrese al modo de habilitación.

Paso 5

Para ver la versión actual, ejecute el  show version comando.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118776K/12288K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

Paso 6

Ejecute el dir flash: comando en el 3750 para verificar la cantidad de memoria libre que tiene para la actualización.

el siguiente es un ejemplo de salida de comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

15998976 bytes total (11940352 bytes free)

Paso 7

Para verificar la conectividad al servidor TFTP, haga ping en su dirección IP.

3750#ping 10.11.11.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Paso 8

Hay varias opciones para la descarga de la imagen. Puede utilizar la opción de la línea de comandos que aparece en esta sección para que una nueva imagen sobrescriba la imagen anterior o dejar la imagen anterior en la memoria flash.

El ejemplo utiliza el  archive download-sw comando para conservar la imagen antigua en el dispositivo. Para obtener una descripción completa de los comandos disponibles, refiérase a la sección archive download-sw de la guía de Comandos de Cisco IOS del Switch Catalyst 3750.

Estas son las opciones disponibles para el  archive download-sw comando:

3750#archive download-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/imageonly           Load only the Cisco IOS image(s)

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         Don't set BOOT -- leave existing boot config alone

/no-version-check    skip version check that prevents incompatible image

install

/only-system-type    specify individual system type to be updated

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

flash1:              Image file

flash2:              Image file

flash:               Image file

ftp:                 Image file

rcp:                 Image file

tftp:                Image file

Este ejemplo muestra el comando en uso y la salida del switch a través del proceso de carga:

3750#archive download-sw /leave-old-sw tftp://10.11.11.11/c3750-i5-tar.122-20.SE.tar

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 8488960 bytes]

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

examining image...

extracting info (98 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/info (435 bytes)

extracting info (98 bytes)

Stacking Version Number: 1.4

System Type:             0x00000000

Cisco IOS Image File Size:   0x004BA200

Total Image File Size: 0x00818A00

Minimum Dram required: 0x04000000

Image Suffix:          i5-122-20.SE

Image Directory:       c3750-i5-mz.122-20.SE

Image Name:            c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Image Feature:         LAYER_3|MIN_DRAM_MEG=64

Old image for switch 1: unknown

Old image for switch 2: unknown

Extracting images from archive into flash on switch 1...

c3750-i5-mz.122-20.SE/ (directory)

c3750-i5-mz.122-20.SE/html/ (directory)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_boot.jar (154860 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/err.html (152 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_splash.gif (22131 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_13.html (510 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/custom_cms.html (2441 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/not_supported.html (1392 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cluster.html (2822 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/start.html (576 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/test.htm (2301 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/xhome.htm (25035 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/stylesheet.css (3364 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/back-exp.htm (182 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/sitewide.js (10627 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/tools.htm (21818 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/appsui.js (3092 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/forms.js (11521 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/doc.htm (22332 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/express-setup.htm (61957 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_Browser.htm (3704 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_OS.htm (2851 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/net_report.htm (21107 bytes)

!--- Output suppressed.

Installing (renaming): `flash1:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE

Installing (renaming): `flash:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash:c3750-i5-mz.122-20.SE

All software images installed.

!--- Installation of the image and supporting files is now complete

!--- in the flash of all switches in the stack. In this example, installation

!--- is complete in both switches.

Paso 9

La copia de la imagen está completa, y estás listo para el reboot. Para verificar que el estado actual de los switches es Ready , ejecute el  show switch detail comando.

Aquí tiene un ejemplo:

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

Paso 10

Para verificar que la nueva imagen está en flash para los miembros de la pila, ejecute el  dir flash: comando y el  dir flash 1: comando. En este ejemplo, hay dos miembros de stack del switch. Si la configuración de la pila incluye switches adicionales en la pila, ejecute el  dir flash#: comando para cada switch adicional de la pila.

Ejecute el  show version comando para verificar que la imagen antigua sigue siendo la imagen del sistema operativo actual. Ejecute el  show boot comando para verificar que la nueva imagen es ahora la imagen en la lista de rutas de BOOT que se puede cargar en la próxima recarga del switch.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

6  drwx         192   Mar 05 1993 19:40:16  c3750-i5-mz.122-20.SE

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

!--- Notice the "d" in the permissions statement. The "d" indicates a directory.

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:35:58  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

3  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:33  vlan.dat

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

5  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

7  drwx         192   Mar 05 1993 19:37:40  c3750-i5-mz.122-20.SE

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with

118776K/12288K bytes of memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

!--- When you issue the show boot command, it now reads the new code revision

!--- that can load at the next reboot.

3750#show boot

BOOT path-list      : flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

3750#

3750#

Paso 11

Ejecute el  reload comando en el prompt y confirme para continuar con la recarga. La nueva revisión de código debe aparecer y comenzar a ejecutarse como se espera en todos los switches de la pila.

Aquí hay un ejemplo de salida de la recarga del switch:

3750#reload

Proceed with reload? [confirm]

4d19h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

Base ethernet MAC Address: 00:0d:bd:5c:16:80

Xmodem file system is available.

The password-recovery mechanism is enabled.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 86 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 15998976

flashfs[0]: Bytes used: 12507648

flashfs[0]: Bytes available: 3491328

flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.

...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3

done.

Loading "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

File "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin" uncompressed and installed,

entry point: 0x3000

executing...

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

Initializing flashfs...

flashfs[1]: 86 files, 4 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 15998976

flashfs[1]: Bytes used: 12507648

flashfs[1]: Bytes available: 3491328

flashfs[1]: flashfs fsck took 9 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.

POST: CPU MIC register Tests : Begin

POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Memory Tests : Begin

POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin

POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed

Waiting for Stack primary Election (around 20 seconds)...

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed

Election Complete

Switch 2 booting as primary

Waiting for Port download...Complete

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Press RETURN to get started!

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack

00:01:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

00:01:27: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:01:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:30: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to st

3750>

3750>ate UP

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state UP

00:01:30: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY

00:01:31: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0/1,

changed state to administratively

down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to administratively down

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state UP

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state UP

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:32: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan (3750-1)

00:01:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY (3750-1)

00:01:36: %SYS-5-RESTART: System restarted -- (3750-1)

Cisco Internetwork Operating System

3750>

3750>Software  (3750-1)

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE

(fc1) (3750-1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc. (3750-1)

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh (3750-1)

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

00:01:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed

state to up

00:01:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/2, changed

state to up

3750>

Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Manual (imagen .tar)

En la sección anterior de este documento se explicó cómo actualizar Cisco IOS con  archive download-sw el comando. También puede actualizar el IOS de Cisco manualmente switch por switch y no desconectar los cables de la pila. Los tres pasos principales en este método son:

1. Copie la imagen .tar del servidor TFTP al switch principal.

2. Extraiga la imagen .tar en todos los sistemas de archivos Flash de los switches.

3. Configure la variable de boot.

El  archive download-sw comando realiza los tres pasos durante la actualización automática del IOS de Cisco. También puede realizar estos tres pasos en una actualización manual de Cisco IOS. La sección paso a paso muestra un ejemplo de cómo actualizar a Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEE1. Este ejemplo tiene un stack del switch con tres switches. El switch 1 es el switch principal y los switches 2 y 3 son los switches miembro.

Step-by-Step Instructions

Paso 1 - Descarga la imagen .tar.

Debe asegurarse de que tiene suficiente espacio disponible en la memoria Flash del switch principal. El switch principal debe tener el doble de espacio del tamaño del archivo de imagen .tar. Este espacio es necesario para almacenar el archivo .tar, así como para almacenar el contenido del archivo .tar que se extrae a continuación en el paso 2. Por ejemplo, si el tamaño de la imagen .tar es de 10 Mb, debe tener un mínimo de 20 Mb de espacio libre.

3750-stack#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Destination filename [c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar]?

Accessing tftp://10.10.10.10/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar...

Loading c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar from 10.10.10.10 (via Vlan10):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is suppressed.

Paso 2 - Extraer la Imagen .tar.

Extrae las imágenes .tar a todos los switches en el sistema de archivos Flash. El  archive tar /xtract comando crea un directorio y extrae los archivos en el directorio recién creado.

Éste es un ejemplo de la sintaxis de los comandos:

3750-stack#archive tar /xtract <tar file name> <Dir to extract files>

Complete estos subpasos:

1. Extraiga el archivo del .tar en la memoria flash en switch1.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash1:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

2. Extraiga el archivo .tar en la memoria flash en switch2.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash2:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

3. Extraiga el archivo .tar en la memoria flash en switch3.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

Paso 3 - Configure la Variable de Boot.

Después de extraer los archivos .tar en la memoria Flash, debe configurar la variable de inicio para que apunte al nuevo IOS de Cisco. Debe encontrar la trayectoria de donde extraer el archivo .bin.

3750-stack#dir

Directory of flash:/

2  drwx192  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

!--- The archive tar /xtract command created this directory.

455  -rwx         114  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

457  -rwx        9433   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  config.text

458  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:39 +00:00  vlan.dat

459  -rwx          24   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  private-config.text

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#dir flash:c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

Directory of flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/

3  -rwx     8169055  Mar 11 1993 00:29:52 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

4  drwx        4160  Mar 11 1993 00:30:29 +00:00  html

454  -rwx         709  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#

El  boot system switch all comando se utiliza para cambiar la variable de inicio.

3750-stack(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

Paso 4 - Recarga y Verificación.

Recargue el switch y verifique que el switch ejecute la versión de software del nuevo Cisco IOS después de la recarga:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software release of the switch after the reload.

3750-stack#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)S

E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-May-06 08:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01255B58

!--- Output is suppressed.

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

3   26     WS-C3750-24TS      12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

!--- Verify the switch primary and member state:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Ready

Actualización de Cisco IOS para la pila de switches serie 3750 - Manual (imagen .bin)

Un 3750 switch stack puede administrarse en el administrador de dispositivo web o con el CLI. Si administra el switch con el CLI, no necesita la imagen .tar. Esta sección explica la actualización de Cisco IOS con la imagen .bin. Se supone que ya ha configurado la pila de switches 3750 con una imagen de Cisco IOS. Esta sección explica cómo copiar y actualizar el nuevo Cisco IOS en la pila de switches 3750.

Nota: Los comandos  archive download-sw y  archive upload-sw son aplicables solamente para los archivos de imagen .tar y no se aplican a los archivos de imagen .bin.

Este ejemplo explica el procedimiento paso a paso para actualizar a Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEE2 en una pila de switches Catalyst 3750. La pila de switches Catalyst 3750 tiene dos switches y la imagen de Cisco IOS se encuentra en el servidor TFTP 172.22.1.165. Este resultado muestra el miembro de la pila y el principal en esta pila:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

Step-by-Step Instructions

Paso 1 - Descarga de la imagen .bin.

Consulte Descarga de Software - Cisco Catalyst 3750 Software y busque la imagen que desea descargar. El Centro de descarga de software para Catalyst 3750 contiene dos conjuntos de imágenes de Cisco IOS para cada conjunto de funciones y versiones. Un conjunto contiene solamente el archivo de imagen del IOS de Cisco que tiene la extensión .bin. El otro conjunto contiene la imagen del IOS de Cisco más el administrador de dispositivos basado en la web que tiene la extensión .tar.

Paso 2 - Verifique la Memoria Disponible.

Usted puede verificar la memoria disponible en el sistema de archivos Flash de ambos switches individualmente como muestra este ejemplo de salida:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:55 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1

32514048 bytes total (12754944 bytes free)

Switch#dir flash2:

Directory of flash:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:49 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (13071360 bytes free)

En una pila de switches Catalyst 3750, flash: representa el sistema de archivos Flash del switch principal. En este ejemplo, el  dir flash: comando muestra el contenido del switch principal (Switch 2) que es flash2:.

Paso 3 - Copie las Imágenes al Sistema de Archivos Flash.

Copia la imagen .bin del servidor TFTP al sistema de archivos Flash de ambos switches.

Nota: La función de actualización automática (auto-upgrade) sólo funciona con imágenes .tar.

Switch#copy tftp: flash1:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2]? c3750-advipservicesk9-

.122-25.SEE2.bin

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 203.718 secs (40115 bytes/sec)

Switch#copy tftp: flash2:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 186.655 secs (43782 bytes/sec)

Paso 4 - Configure la Variable de Boot.

Configure la variable de inicio para iniciar el switch con el Cisco IOS recién copiado:

Switch(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Switch(config)#exit

Switch#write memory

Paso 5 - Verifique antes de la Recarga.

Verifique la variable de boot:

Switch#show boot

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

!--- Primary switch.

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

-------------------

Switch 1

!--- Member switch.

-------------------

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : no

Verifique que el nuevo archivo del IOS de Cisco esté presente en la memoria Flash:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:48 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx     8172194   Mar 3 1993 22:31:35 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE2.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1

32514048 bytes total (4582400 bytes free)

Switch#dir flash: or dir flash2:

Directory of flash2:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:54 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 9 -rwx 8172194 Mar 3 1993 22:42:06 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE2.bin 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (4898816 bytes free)

Paso 6 - Recarga y Verificación.

Recargue el switch y verifique que el switch funciona con la versión de software del nuevo Cisco IOS después de la recarga:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software version of the switch after the reload.

Switch#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SE

E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 28-Jul-06 12:55 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01256754

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M), Version 12.2 [bkeene-flo_dsbu2 100]

Switch uptime is 33 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision 01) with 118784K/12280K by

tes of memory.

Processor board ID FOC0941U2SK

Last reset from power-on

3 Virtual Ethernet interfaces

132 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:15:C6:C1:30:00

!--- primary switch information.

Motherboard assembly number     : 73-10218-04

Power supply part number        : 341-0107-01

Motherboard serial number       : FOC09400W9S

Power supply serial number      : AZS093905HN

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 02

Model number                    : WS-C3750G-48TS-S

System serial number            : FOC0941U2SK

Top Assembly Part Number        : 800-26857-01

Top Assembly Revision Number    : 06

Version ID                      : V03

Hardware Board Revision Number  : 0x03

!--- Verify that all the switches run the new Cisco IOS software version:

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

*    2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

Switch 01

!--- Member switch information.

---------

Switch Uptime                   : 33 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:15:63:F6:B7:00

Motherboard assembly number     : 73-10217-03

Power supply part number        : 341-0108-02

Motherboard serial number       : FOC09382V48

Power supply serial number      : DCA09330W5E

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 04

Model number                    : WS-C3750G-24PS-E

System serial number            : FOC0939U17V

Top assembly part number        : 800-27482-01

Top assembly revision number    : 01

Version ID                      : V03

Configuration register is 0xF

!--- Verify the switch primary and member state:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

Verificación

Esta sección le ayuda a confirmar que su configuración funciona correctamente.

Ciertos  show comandos son compatibles con el Analizador de Cisco CLI, que le permite ver un análisis de la salida de  show comandos.

Nota: solo los usuarios registrados de Cisco pueden acceder a la información y las herramientas internas de Cisco.

- show switch detail : verifica que todos los switches estén listos.

- show version — Verifica que todos los switches de la pila no se ejecuten en la nueva versión de código.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

!--- The show version command now reflects the new code revision, as expected.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 2 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.2(20)SE              C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Switch 01

---------

Switch Uptime                   : 2 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:0C:30:AE:4F:00

Motherboard assembly number     : 73-7058-07

Power supply part number        : 341-0045-01

Motherboard serial number       : CSJ0708020N

Power supply serial number      : LIT07050027

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 03

Model number                    : WS-C3750G-24TS-E

System serial number            : CSJ0711U03G

Configuration register is 0xF

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

La transferencia de imagen del servidor TFTP falla o la imagen del IOS de Cisco está dañada

Si encuentra que una transferencia de imagen del servidor TFTP falla continuamente, consulte Resolución de Problemas Comunes de Instalación de Imágenes. Este documento proporciona las soluciones a los problemas conocidos con el servidor TFTP.

Recibe el mensaje de error Error_Bad_Mzip

Puede ver este error cuando una imagen Cisco IOS está corrupta o un archivo .tar se carga a través de Xmodem. Para resolver el problema, complete estos pasos:

1. Cargue el archivo .bin al switch a través del XMODEM.

2. Establezca la trayectoria de boot en el nombre de archivo correcto.

3. Recargue el switch.

4. Verifique que el tamaño de archivo de imagen sea el correcto.

Si el tamaños de archivo de imagen no es correcto, intente descargar el archivo de imagen otra vez.

Consulte estos documentos para verificar el procedimiento de recuperación:

- Sección Procedimiento de Recuperación Paso a Paso de Recuperar Switches Catalyst de Configuración Fija de una Imagen Dañada

- Sección Recuperación de una Falla de Software de Release Notes para Catalyst 3750, 3560, y 2970 Switch, Cisco IOS Release 12.2(25)SEB y posterior

%Error al abrir flash:update/info (no existe tal archivo o directorio)

El switch informa este mensaje de error durante la actualización de software:

Stack_Switch1#archive download-sw

tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Could not buffer tarfile...using multiple downloads

examining image...

%Error opening tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar (Timed out)

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive

Termina estos pasos para identificar y resolver el problema:

1. Asegúrese de hacer ping en la dirección IP del servidor TFTP de switch.

2. Verifique que su servidor TFTP funcione y, si es posible, pruebe con un servidor TFTP diferente.

3. Retire cualquier director de información antigua de la memoria flash.

4. Si el mensaje de error continúa apareciendo, formatee la memoria Flash y recargue el switch. Después de formatear, el switch puede iniciarse en el modo ROMMON. Si el switch se inicia en el modo ROMMON, recupere el switch con Xmodem.

Los switches de Stack no inician la nueva imagen (Discordancia en la Versión)

Después de la actualización de Cisco IOS, uno o más de los switches no se inician con las nuevas imágenes. O bien, cuando agrega un switch a la pila actual y el switch recién agregado tiene una versión de software de Cisco IOS diferente de la pila de switch actual, el nuevo switch no se puede utilizar. El 3750 switch stack tiene una función llamada auto-upgrade que se habilitade forma predeterminada. Esta función permite que la pila de switches actualice automáticamente el IOS de Cisco en el switch recién agregado. A veces, esta actualización automática no puede actualizar el IOS de Cisco del switch recién agregado. Esta secuencia de mensajes aparece cuando agrega el switch a la pila actual.

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED: Auto-copy-software process initiated

for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Searching for stack member to act

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: as software donor...

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Found donor (system #1) for

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: member(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System software to be uploaded:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System Type:             0x00000000

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Warning: Unable to determine image running

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software could not be copied to

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: system(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software was not copied

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: Auto-advise-software process initiat

ed for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: Systems with incompatible software

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: have been added to the stack.  The

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: software running on all of the stack

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: members has been scanned, and it has

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: been determined that the stack can be

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: repaired by issuing the following

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: command(s):

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:     archive copy-sw /force-reload /overwrite /

dest 3 1

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Version Mismatch

Nota: La función de actualización automática debe estar habilitada para actualizar el switch en el modo de discrepancia de versiones (VM). De forma predeterminada, se habilita laactualización automática. Puede verificar el estado de la actualización automática con  show boot   el comando EXEC privilegiado y la línea de actualización automática en la pantalla. Puede deshabilitar la actualización automática mediante el  no boot auto-copy-sw   comando de configuración global en la pila principal. Consulte Comprensión de Auto-Upgrade y Auto-Advise para más información.

Hay tres métodos distintos disponibles para solucionar el problema de discordancia de la versión:

- Método 1

- Método 2

- Método 3

Método 1 - imagen .tar

Actualice el switch miembro que tiene una imagen de software incompatible con  archive copy-sw el comando EXEC privilegiado. Este comando copia la imagen de software de un miembro de la pila actual al que tiene el software incompatible. El switch afectado recarga y se une a automáticamente al stack como miembro en funcionamiento completo.

Este resultado muestra la sintaxis del  archive copy-sw comando:

3750_Stack#archive copy-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         do not update BOOT setting on systems after installing

sw

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

1                    copy software from system 1

2                    copy software from system 2

3                    copy software from system 3

- Para /destination-system destination-stack-member-number , especifique el número de miembro stack al que la fuente que ejecuta el archivo de imagen debe copiarse. Si no especifica el número de miembro de stack, el archivo de imagen que se está ejecutando se copia a todos los miembros de stack de forma predeterminada.

- Especifique /force-reload para forzar de forma incondicional una recarga del sistema después de la descarga satisfactoria de la imagen del software. Si no desea utilizar /force-reload, restablezca manualmente el miembro de pila actualizado withreload slot switch_member_number para aplicar este cambio de configuración.

- Para source-stack-member-number , especifique el número de miembro de stack desde el cual copiar el archivo de imagen que se está ejecutando. El rango de números de miembro de stack es 1 a 9.

- Si recibe un mensaje de syslog de exceso de suscritores durante la recarga, emita el comando archive copy-sw /overwrite /destination-system para sobrescribir la imagen de software en la memoria Flash con la descargada.

Este es un ejemplo del  archive copy-sw comando:

1. Este  archive copy-sw comando copia la imagen del IOS de Cisco que se ejecuta actualmente del switch 1 al switch 3 en la pila de switches 3750.

archive copy-sw /overwrite /destination-system 3 1

1. Recargue el miembro 3 del switch.

reload slot 3

Método 2 - imagen .tar

Puede utilizar este método si utiliza el administrador de dispositivo para administrar el stack del switch. Extraiga la imagen .tar en el sistema de archivos Flash del switch recientemente agregado. Se supone que ya tiene la imagen .tar en el switch. Si no está disponible, puede descargar el software Cisco Catalyst 3750 de la página y copiarlo al switch con TFTP. Consulte el sitio de descarga de software.

Nota: Solo los usuarios registrados de Cisco tienen acceso a la información y las herramientas internas de Cisco.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to extract the .tar image to flash3:

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

Configure la variable de boot en el nuevo switch. Este paso no es obligatorio. Pero si desconecta este switch de la pila en el futuro, el switch no puede iniciar el Cisco IOS correcto.

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

Recargue el miembro 3 del switch.

3750-stack#reload slot 3

Método 3 - imagen .bin

Copie el archivo .bin del switch principal al switch recién agregado, configure la variable de inicio y recargue el switch.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to copy the .bin image to flash3:

3750-stack#copy c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin flash3:

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/

c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

3750-stack#reload slot 3

Mensajes de error

%Error de checksum tar en el tftp

Este mensaje de error ocurre cuando utiliza el archive  comando para actualizar la imagen del software:

3750_switch#archive download-sw tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

examining image...

%Tar checksum error in tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive.

La razón de este mensaje de error es que el  archive comando es para los archivos .tar y no se puede utilizar con los archivos .bin. Para actualizar con el archivo .bin, utilice el  copy comando.

Actualice Cisco IOS Software con Diferentes Conjuntos de Funciones

Cisco Catalyst 3750 Series, de forma predeterminada, permite cambios en los conjuntos de funciones mientras actualiza a una versión posterior de Cisco IOS.

Error: The image in the archive which would be used to upgrade

Error: system number [dec] does not support the same feature set.

Para superar este problema, utilice el  allow-feature-upgrade   indicador mientras ejecuta el  archive-download-sw comando.

archive-download-sw /allow-feature-upgrade

Esta opción es soportada solamente a partir de Cisco IOS Release 12.2(35) de SE o posterior.

Información Relacionada

- Actualización de las imágenes del software de switches Catalyst serie 3550 usando la interfaz de la línea de comandos

- Soporte de Productos de Switches

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems