Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Versiones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Nueva York

MGX 8220 FRSM - Nueva York

BPX 8600 - Nueva York

MC 3810 - Nueva York

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

MGX 8220 FRSM - Jakarta

BPX 8600 - Yakarta

MC 3810 - Yakarta

Verificación

Troubleshoot

Comandos show

versión

dsplns

dspln

dspdsx3lns

dspports

dspimagrp

dspimainfo

dspplpp

dspimagrpcnt

dspimalncnt

dspimaln

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información de configuración sobre cómo conectar dos switches BPX 8600 con troncales de banda estrecha. Cada switch BPX 8600 tiene un concentrador de borde MGX 8220 conectado como estante de alimentador. El equipo de las instalaciones del cliente (CPE) está conectado al estante del alimentador. Se establece un grupo troncal de multiplexación inversa T1 sobre ATM (IMA) entre dos módulos de servicio IMATM-8T3T1/B MGX 8220. Se establece un tronco T3 entre cada módulo de servicio BPX 8600 BXM-T3 y el respectivo MGX8220 IMATM-8T3T1/B. Dos routers Cisco multicanal (MC) 3810 con interfaces Frame Relay están conectados a cada uno de los módulos de servicio de Frame Relay MGX 8220 (FRSM)-8T1. La conectividad IP entre dos routers Cisco MC 3810 se logra a través de una conexión de interconexión de red (NIW). Los módulos de servicio MGX 8220 FRSM-8T1 proporcionan la conversión NIW. Los switches BPX 8600 proporcionan la función de conmutación para esta conexión.

Nota: Este documento está diseñado para ayudarle a configurar el equipo de Cisco. No es un sustituto del diseño y la planificación de red adecuados que puede lograr con su ingeniero de ventas, ingeniero de sistemas o gerente de cuentas de Cisco.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switches BPX 8600

- Concentradores periféricos MGX 8220

- Routers MC 3810

- Tarjetas IMATM/B MGX 8220

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Versiones

Las versiones que se utilizan en este documento se basan en versiones disponibles en general y no están pensadas como requisitos estrictos. Lea las notas de la versión aplicables para verificar que las interfaces y configuraciones requeridas se soportan en cada una de las plataformas.

- MC 3810

Software: Cisco IOS® Software Release 12.0(3) y 12.0(4)T

Hardware: Cisco MC 3810 con interfaz troncal multiflex T1 (MFT)

- MGX 8220

Los dos Cisco MGX 8220 Edge Concentrators utilizan la misma versión de firmware y configuración de hardware de Cisco.

Firmware: la versión 5.0.14 de Cisco y las versiones apropiadas del hardware y firmware del módulo de servicio en ambos MGX 822.

Hardware: se utiliza un módulo de servicio del modelo B de Cisco IMATM para IMA compatible con ATM Forum. Se utilizan cuatro troncales T1 entre los dos módulos de servicio IMATM 8T3T1/B en cada uno de los Concentradores de Borde MGX 8220. Los módulos de servicio IMATM/B utilizan conectores RJ48 para líneas T1 y un conector coaxial para la línea T3. El puerto T3 en cada uno de los módulos de servicio IMATM 8T3T1/B está conectado al puerto BXM-T3 respectivo en los switches BPX 8600. El módulo de servicio FRSM-8T1 utiliza conectores RJ48 y se conecta a la interfaz MC 3810 MFT respectiva.

- BPX 8600

Ambos switches BPX 8600 utilizan la misma versión de software de switch de Cisco.

Software: la versión 9.1.18 del software del switch de Cisco y las versiones apropiadas del hardware y firmware de la tarjeta, tal como se especifica en las notas de la versión.

Hardware: el switch BPX 8600 está conectado a la estantería de alimentación MGX 8220 con un conjunto de tarjetas de interfaz de red de banda ancha (BNI)-T3. El conjunto de tarjetas BXM-T3 se conecta al módulo de servicio MGX 8220 IMATM/B. El módulo de servicio BXM-T3 utiliza conectores de bloque de mensajes de servicio (SMB). El módulo de servicio BNI-T3 utiliza conectores coaxiales.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Nota: Realice todas las conexiones físicas antes de crear configuraciones.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—Nueva York

- MGX 8220 FRSM—Nueva York

- BPX 8600—Nueva York

- MC 3810—Nueva York

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—Yakarta

- MGX 8220 FRSM—Jakarta

- BPX 8600—Yakarta

- MC 3810—Yakarta

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Nueva York

Agregue las líneas de la tarjeta IMATM-8T3T1/B que se incluirán en el grupo de multiplexación inversa sobre ATM (IMA).

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

Compruebe todas las líneas y borre las alarmas antes de agregar líneas al grupo IMA. Se recomienda utilizar líneas contiguas en un grupo IMA. Sin embargo, no se requiere. Un grupo IMA puede estar compuesto por las líneas 1, 3, 4 y 5.

Nota: El entramado de línea y la codificación de línea para los T1s entre los dos módulos de servicio IMATM/B deben coincidir.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

Agregue el grupo IMA e incluya todas las líneas agregadas en el grupo.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

where:

1

Número de grupo IMA: el valor oscila entre 1 y 8

2

Tipo de puerto: 1-UNI, 2-NNI, 3-STI y 4-Virtual Tronks UNI (STI en UNI)

1.2.3.4

Lista de enlaces: lista de enlaces separados por puntos

1

número mínimo de enlaces: número mínimo de enlaces para la formación del grupo;el valor oscila entre 1 y 8. Este número debe ser el mismo en cada extremo del grupo IMA.

Agregue una ruta de canal para el grupo IMA con el comando addchrte. Este comando crea un listado de mapa del identificador de ruta virtual (VPI) en el IMATM y define qué celdas se enrutan a qué grupo IMA. Si se define un único grupo IMA y se desconoce el rango VPI que se envía desde el equipo conectado (aquí, el BPX 8600), especifique el rango VPI completo.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

where:

1

Número de intervalo: el valor oscila entre 1 y 128

1

Número de troncal IMA: el valor oscila entre 1 y 8

0

Min. Valor VPI: 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI)

4095

Max. Valor VPI: 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI). En este caso, el tipo de puerto es NNI así que el máximo. se utiliza el valor 4095.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

Verifique que la configuración de codificación de carga útil del puerto IMATM-8T3T1/B sea la misma en ambos extremos del tronco IMA. Se desarrolló la codificación de carga útil para asegurarse de que la carga útil de celda ATM no se asemeje a un encabezado de celda. Es importante sólo a nivel local. Específicamente, cada lado de una interfaz ATM debe tener el mismo valor de codificación de carga útil, pero todas las interfaces ATM en la red no requieren la misma configuración.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - Nueva York

Verifique las líneas existentes.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

Active la línea conectada al router multicanal (MC) 3810.

Nota: El entramado de línea y la codificación de línea para T1 entre el Módulo de servicio de Frame Relay (FRSM) y MC 3810 deben coincidir.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

where:

1

número de puerto: se aceptan valores que oscilan entre 1 y 192 para T1 y 1-2481.

1

número de línea: el valor oscila entre 1 y 8.

2

Velocidad DS0: 1 para 56K, 2 para 64K

1

slot inicial: slot de tiempo inicial en 1 base

24

número de ranura: número de ranuras de tiempo DS0 asignadas a

1

tipo de puerto: valores 1-3, 1=frame relay, 2=FUNI mode-1a, 3=frForward

Configure el puerto lógico para utilizar la señalización de la interfaz de administración local (LMI). Este ejemplo utiliza StrataLMI con actualizaciones asíncronas activadas y LMI mejoradas desactivadas.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

número de puerto: se aceptan valores que oscilan entre 1 y 192 para T1 y 1-2481.

S

Señalización LMI: (N)one (S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI. Debe coincidir con LMI en MC3810.

2

Sencilla UPD/UFS—(UPD = Estado de actualización, UFS = Estado completo no solicitado) (n o 1) = ambos dis, (y o 2) = UPD en, 3 = UFS en, 4 = ambos en

n

Enhanced LMI—(N o n) disable (Y o Y) enable

Muestra y verifica la configuración del puerto lógico.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

Ahora agregue la conexión y habilite la función de conexión entre redes de la red.

Nota: Los valores de conexión no están optimizados y sólo se utilizan, por ejemplo.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

where:

1

número de canal: el valor oscila entre 16 y 1015

100

número de puerto: se aceptan valores comprendidos entre 1 y 192 para T1 y entre 1 y 2481

1

Número DLCI: el valor oscila entre 0 y 1023. Debe coincidir con DLCI en MC3810.

1536000

velocidad comprometida: de 0 a 1536000 bps para T1; 0-2048000 bps para E1

1

chan type—values 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - Nueva York

Agregue el MGX 8220 como estante de alimentador al switch BPX 8600 con el comando addshelf. Antes de agregar el estante al switch, active el tronco T3 con el comando uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

Verifique el tronco y borre las alarmas antes de ejecutar el comando addshelf.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

Ahora active el tronco T3 en el BXM-T3 en el MGX 8220 IMATM/B con el comando uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

La velocidad de transmisión predeterminada para un tronco T3 en el switch BPX es de 96000 celdas por segundo (cps). Reduzca el valor de la Velocidad de transmisión para este tronco para que coincida el valor con el de cuatro T1s mediante el comando cnftrk. El valor es redondeado por el switch.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

Nota: El tronco numerado 1.4 está en Alarma porque el lado remoto del tronco no está activado. El tronco pasa de Alarma a Clear Ok solamente cuando ambos lados del tronco han sido activados.

MC 3810 - Nueva York

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

La configuración para el módulo de servicio MGX 8220 IMATM/B es idéntica a la MGX 8220 IMATM/B para Nueva York. Repita los pasos enumerados para esta configuración para configurar el IMATM/B.

MGX 8220 FRSM - Jakarta

La configuración para el módulo de servicio FRSM MGX 8220 es idéntica a la FRSM MGX 8220 para Nueva York. Repita los pasos enumerados en esta configuración para configurar el FRSM.

BPX 8600 - Yakarta

Agregue el MGX 8220 como estante de alimentación al switch BPX 8600. Active el troncal BXM-T3, como se menciona en este documento, para el BPX 8600 en Nueva York. Además, configure la velocidad de transmisión para un troncal BXM-T3 para que coincida con el otro extremo del tronco.

Agregue el trunk entre los nodos con el comando addtrk. Este comando se ejecuta en uno de los nodos que termina el trunk. Un tronco debe estar libre de alarmas importantes antes de poder agregarlo.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

Ahora agregue la conexión en el switch BPX 8600 con el comando addcon.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

Verifique la conexión agregada:

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - Yakarta

La configuración del MC 3810 también es idéntica a la del MC 3810 para Nueva York. Repita los pasos enumerados para esta configuración para configurar el IMATM/B.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de utilizar los comandos debug.

Comandos show

Resumen de Comandos:

- versión

- dsplns

- dspln

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimagrp

- dspimainfo

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

versión

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagrpcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

Información Relacionada

- Ejemplo de configuración de AUSM-8T1/B-to-3620 IMA

- Guía de Nuevos Nombres y Colores para Productos de WAN Switching