Contenido

Introducción

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo realizar el restablecimiento de fábrica y la recuperación de contraseña para los Cisco 2520 Series Connected Grid Switches (CGS2520).

Colaborado por Mehar Swarup y Sumedha Phatak, ingenieros del TAC de Cisco.

Problema

Este procedimiento se aplica cuando se pierde la contraseña en el switch o el cliente desea restablecer el switch de fábrica.

Solución

Siga estos pasos para restablecer la configuración de fábrica en CGS2520:

1. Desconecte y enchufe el cable de alimentación del switch.

2. Espere a que el mensaje flash inicializing aparezca como se muestra:

...Finalizado Inicializando Flash.

El sistema se ha interrumpido o se ha producido un error durante la inicialización del sistema de archivos. Estos comandos inicializarán el sistema de archivos flash y finalizarán la carga del software del sistema operativo:

flash_init

arranque

3. Pulse el pin de configuración expresa del switch cuando el flash se inicie durante 3-5 segundos. Ahora verá el mensaje 'switch:'.

switch:

4. Utilice estos comandos para realizar una copia de seguridad de la configuración que ya existe.

switch: flash_init

switch: dir flash:

switch: cambiar el nombre flash:config.text flash:config-backup.text

switch: cambiar el nombre flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat

5. Utilice estos comandos para eliminar la configuración que ya existe.

switch: del flash:config.text

switch: del flash:vlan.dat

arranque

- Después de ejecutar boot, el switch se cargará ahora en el modo predeterminado y solicitará la configuración inicial.

- Si desea omitir la configuración inicial para hacerlo más adelante, presione Ctrl+c en su PC.

Si sólo desea recuperar la contraseña, utilice la opción boot en lugar de la flash_init como se muestra:

- boot flash:<imagen del sistema>

- copy config.bak running-config

Cambie la contraseña aquí

- copy running-config startup-config

Información Relacionada

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems