Contenido

Introducción

Contadores

Niveles de eventos

Logical-Type All, Core and Edge

Configurar

Políticas de supervisión de puertos de muestra

Para una sola política

Políticas duales con Portguard

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe la función de monitor de puerto del Multilayer Data Switch (MDS). Trata sobre:

- Contadores individuales que se pueden supervisar

- Núcleo y borde de tipo lógico

- Configuración

- Ejemplo de políticas únicas y duales

El monitor de puerto MDS tiene 20 contadores de Fibre Channel (FC) que se pueden supervisar. Estos son los ejemplos que se pueden utilizar para comenzar.

Para los contadores delta, el contador debe aumentar en el valor configurado en el intervalo de sondeo de umbral ascendente para que se active una alerta ascendente. Cuando el valor delta baja al umbral descendente en el sondeo interno, se genera una alerta de umbral descendente.

Estas son descripciones de los contadores que se incluyen en la política:

Nota: Actualmente, en NX-OS 8.3(1), el monitor de puertos solo supervisa los puertos FC. No hay supervisión de puertos Ethernet, Fibre Channel virtual (VFC) o Fibre Channel over IP (FCIP).

Contadores

lr-rx

- Número de veces que se recibió un reinicio de enlace (LR).

- Se aplica a todos los switches MDS y módulos FC.

lr-tx

- Número de veces que se transmitió un LR (lr-tx).

- Similar al contador de pérdida de crédito y reco.

- Se aplica a todos los switches MDS y módulos FC.

credit-loss-reco

- Número de veces que se inició la recuperación de la pérdida de crédito debido a un puerto con créditos Tx 0 durante 1 (puerto F)/1,5 (puerto E) segundos.

- Indicación más grave de congestión.

- Normalmente, otros contadores como timeout-discards también aumentarán.

- Se aplica a todos los switches MDS y módulos FC.

timeout-discards

- Número de paquetes descartados debido a que se alcanza el umbral de pérdida de congestión (tiempo de espera).

- Se aplica a todos los switches MDS y módulos FC.

tx-credit-not-available

- Indica los intervalos de 100 ms de un puerto en el umbral ascendente de créditos Tx 0 configurado como porcentaje del intervalo de sondeo (un segundo). Así que 10 es 10% y significa 100 ms con un sondeo interno de un segundo.

- Se aplica a todos los switches MDS y módulos FC.

tx-discards

- El número de paquetes descartados en la salida por diversas razones. Este contador también incluiría caídas de tiempo de espera.

- Se aplica a todos los switches MDS y módulos FC.

slowPort-count

- Cuenta el número de veces que se alcanzó el umbral de monitor de puerto lento.

- Solo se aplica a MDS 9500 con tarjetas de línea de 3ª generación:

- Módulo de switching Fibre Channel de 1/2/4/8 Gbps y 24 puertos (DS-X9224-96K9)

- Módulo de switching Fibre Channel de 1/2/4/8 Gbps y 48 puertos (DS-X9248-96K9)

- Módulo de switching Fibre Channel de 1/2/4/8 Gbps y 4/44 puertos (DS-X9248-48K9)

- Solo cuenta un máximo de una vez por intervalo de 100 ms (diez por segundo).

- Indica 0 créditos Tx para al menos el sistema de intervalos de monitor de puerto lento.

- Se debe configurar el tiempo de espera del monitor de puerto lento para que esto alerte.

slowPort-oper-delay

- Alertas sobre retardo operativo (real) de puerto lento.

- Solo se aplica a:

- MDS 9500 con tarjetas de línea de 4ª generación

- Módulo de switching de canal de fibra avanzado de 8 Gbps y 32 puertos de la familia MDS 9000 (DS-X9232-256K9)

- Módulo de switching de canal de fibra avanzado de 8 Gbps y 48 puertos de la familia MDS 9000 (DS-X9248-256K9)

- Módulo de conmutación Fibre Channel MDS 9700 de 48 puertos y 16 Gbps (DS-X9448-768K9)

- Módulo de extensión SAN 24/10 de la familia MDS 9700 (DS-X9334-K9), sólo puertos FC

- Módulo de conmutación Fibre Channel MDS 9700 de 48 puertos y 32 Gbps (DS-X9648-1536K9)

- Switch de fabric multicapa MDS 9148S 16G

- Switch de fabric multiservicio MDS 9250i

- Switch de fabric multicapa MDS 9396S 16G

- Switch Fibre Channel MDS 9132T de 32 Gbps y 32 puertos

- Switch Fibre Channel MDS 9148T de 32 Gbps y 48 puertos

- Switch Fibre Channel MDS 9396T de 32 Gbps y 96 puertos

- Switch de fabric multiservicio MDS 9220i

- Alertas sobre el retraso operativo (real) y no sobre el retraso del administrador (configurado).

- El tiempo de espera del sistema slowPort-monitor también se debe configurar o esto nunca alertará.

txwait

- El puerto de tiempo de medidas está en 0 créditos Tx y las tramas están en cola para enviarse.

- Configurado como porcentaje del intervalo de sondeo. Así que 40 es 40% y con un intervalo de sondeo de un segundo representa 400 ms de Txwait total en el intervalo de un segundo.

- Solo se aplica a:

- MDS 9500 con tarjetas de línea de 4ª generación

- Módulo de switching de canal de fibra avanzado de 8 Gbps y 32 puertos de la familia MDS 9000 (DS-X9232-256K9)

- Módulo de switching de canal de fibra avanzado de 8 Gbps y 48 puertos de la familia MDS 9000 (DS-X9248-256K9)

- Módulo de conmutación Fibre Channel MDS 9700 de 48 puertos y 16 Gbps (DS-X9448-768K9)

- Módulo de extensión SAN 24/10 de la familia MDS 9700 (DS-X9334-K9), sólo puertos FC

- Módulo de conmutación Fibre Channel MDS 9700 de 48 puertos y 32 Gbps (DS-X9648-1536K9)

- Switch de fabric multicapa MDS 9148S 16G

- Switch de fabric multiservicio MDS 9250i

- Switch de fabric multicapa MDS 9396S 16G

- Switch Fibre Channel MDS 9132T de 32 Gbps y 32 puertos

- Switch Fibre Channel MDS 9148T de 32 Gbps y 48 puertos

- Switch Fibre Channel MDS 9396T de 32 Gbps y 96 puertos

- Switch de fabric multiservicio MDS 9220i

tx-datarate

- Mide la velocidad real de datos de transmisión como porcentaje de la velocidad de link operacional. Compara el número de bytes (octetos) transmitidos durante el intervalo de sondeo. Luego, ese número delta de bytes se compara con la velocidad del link operativo (real) y se calcula un porcentaje. Este contador es esencial para determinar las causas de la "sobreutilización" cuando los puertos solicitan más datos de los que se pueden transmitir inmediatamente en el link.

- Esto puede provocar una copia de seguridad lenta en el fabric. Configure el polling-internal como 10 segundos, el umbral ascendente como 80% y el umbral descendente como 70%-79% para obtener la mejor indicación de cuándo el puerto funciona en el rango altamente utilizado.

rx-datarate

- Mide la velocidad de datos rx real como porcentaje de la velocidad de link operativo. Compara el número de bytes (octetos) recibidos durante el intervalo de sondeo. Luego, ese número delta de bytes se compara con la velocidad del link operativo (real) y se calcula un porcentaje. Este contador se puede utilizar cuando los puertos FC están conectados a otros tipos de switches que no tienen la función de velocidad de transmisión de datos de monitor de puerto (como Fabric Interconnects UCS o Nexus 5000/6000). Puede ayudar a determinar la "sobreutilización" cuando los puertos solicitan más datos de los que se pueden transmitir inmediatamente en el link.

- Esto puede provocar una copia de seguridad lenta en el fabric. Configure el polling-internal como 10 segundos, el umbral ascendente como 80% y el umbral descendente como 79% para obtener la mejor indicación de cuándo el puerto funciona en el rango altamente utilizado.

err-pkt-from-port

- Este contador aumenta si el puerto recibe una trama buena con verificación de redundancia cíclica (CRCed), pero la daña internamente en el ASIC del puerto FC. Esta es una caída "interna CRC".

- Solo se aplica a MDS 9500 con tarjetas de línea de 3ª y 4ª generación.

err-pkt-to-xbar

- Este contador aumenta si el puerto recibe una trama buena CRCed, pero la corrompe antes de la transmisión al ASIC de la barra cruzada (XBAR) del módulo. Esta es una caída "interna CRC".

- Los contadores err-pkt-to-xbar y err-pkt-from-xbar son contadores de monitor de puerto "no estándar".

- No se incluye de forma predeterminada en ninguna política.

- Debe configurarse en al menos una política. Independientemente del tipo de puerto o del tipo lógico, cuando estos dos contadores se configuran en una política, los activan para todos los puertos FC en el switch.

- No se aplique específicamente al borde o al núcleo, sino a todos los puertos/tarjetas de línea.

- Solo se aplica a módulos FC MDS 9700.

- Check-interval no funciona para estos contadores XBAR.

- Procesamiento no estándar:

- Cada 10 segundos (no configurable) se obtienen los valores de los contadores para cada FC ASIC en cada módulo.

- Si el contador ha aumentado en cualquier valor, el monitor de puerto incrementa su contador interno err-pkt-to/from-xbar en uno para ese FC ASIC específico.

- El contador tendría que aumentar para un FC ASIC específico a un valor que iguala o excede el umbral ascendente configurado en el tiempo del intervalo de sondeo configurado para que active una alerta de umbral ascendente.

- Portguard no se puede configurar para estos dos contadores.

- Solo se aplica a estos switches:

- MDS 9500 (todos los módulos FC)

- MDS 9700 (todos los módulos FC)

err-pkt-from-xbar

- Este contador aumenta si el puerto ASIC XBAR del módulo recibe una trama dañada de la XBAR central. Esta es una caída "interna CRC".

- Estos son contadores de monitor de puerto no estándar. Consulte el contador err-pkt-to-xbar.

- Solo se aplica a estos switches:

- MDS 9500 (todos los módulos FC)

- MDS 9700 (todos los módulos FC)

pérdida de link

- Este contador aumenta cuando falla un puerto FC.

pérdida de sincronización

- Este contador aumenta cuando un puerto FC falla debido a una pérdida de sincronización.

pérdida de señal

- Este contador aumenta cuando un puerto FC falla debido a una pérdida de señal.

invalid-words

- Este contador se incrementa cuando un puerto FC recibe "palabras" FC incorrectas. Son palabras que no pasan la comprobación de codificación.

invalid-crc

- Este contador aumenta cuando un puerto FC recibe tramas incorrectas. Son tramas que no pasan la verificación CRC.

Nota: Los contadores err-pkt-* son para la detección interna de CRC y sólo se pueden especificar en una política, independientemente del tipo de puerto o del tipo lógico de la política.

Para que el MDS 9700 tome medidas automáticas cuando detecte caídas de "CRC interno", el hardware fabric crc threshold

se puede utilizar. Consulte esta documentación:

- Guía de configuración de alta disponibilidad de Cisco MDS serie 9000, versión 8.x - Descripción general de alta disponibilidad - Detección y aislamiento de CRC interno

- Guía de configuración de alta disponibilidad de Cisco MDS serie 9000, versión 8.x - Configuración de la detección y el aislamiento de CRC interno

Niveles de eventos

Estos son los niveles de eventos rmon predeterminados en el switch:

rmon event 1 log trap public description FATAL(1) owner PMON@FATAL

rmon event 2 log trap public description CRITICAL(2) owner PMON@CRITICAL

rmon event 3 log trap public description ERROR(3) owner PMON@ERROR

rmon event 4 log trap public description WARNING(4) owner PMON@WARNING

rmon event 5 log trap public description INFORMATION(5) owner PMON@INFO

Éstos corresponden a los valores "event x" en estas definiciones de contador de monitor de puerto. Los contadores se categorizan con los valores de gravedad del evento:

- Irrecuperable: ninguno de los contadores de supervisión de puertos describe errores irrecuperables, por lo que no se debe utilizar este nivel de evento.

- Crítico: utilice este nivel para los contadores que pueden indicar una falla de un link.

- pérdida de link, pérdida de sincronización y pérdida de señal indican fallas de link. Estos son muy similares entre sí y uno o más podrían eliminarse. Éstas se pueden clasificar como advertencias en políticas de extremo de tipo lógico porque, por ejemplo, pueden ocurrir en circunstancias normales cuando se reinicia un servidor.

- lr-rx, lr-tx y credit-loss-reco, estas son las indicaciones más graves de drenaje lento.

- Además, se puede utilizar cuando se realiza cualquier acción de portguard.

- Error: utilice este nivel para los contadores que indican la pérdida de paquetes/tramas.

- invalid-words, invalid-crc, tx-discards y timeout-discards.

- Advertencia: utilice este nivel para los contadores que indican retraso/lentitud

- Todos los demás contadores que normalmente indican algún retraso.

Nota: La diferenciación de los niveles de eventos por gravedad proporcionará una distinción visual a las alertas tal y como se ven en DCNM. Es muy recomendable.

Logical-Type All, Core and Edge

Los puertos se clasifican como núcleo de tipo lógico o como borde de tipo lógico.

- Los puertos de núcleo de tipo lógico incluyen puertos Inter-Switch Link Protocol (ISL) (E, TE), así como puertos F que se conectan a/desde switches NPV (F, Tf, NP, TNP), ya que funcionan de forma similar a los ISL.

- Los puertos de extremo de tipo lógico sólo deben incluir puertos conectados a dispositivos finales reales (puertos F).

Puede comprobar la clasificación de un puerto a través del show interface o el show interface brief comandos:

MDS9710-1# show interface fc9/1

fc9/1 is trunking

Port description is ISL to F241-15-10-9706-2 fc6/1

Hardware is Fibre Channel, SFP is long wave laser cost reduced

Port WWN is 22:01:54:7f:ee:ea:6f:00

Peer port WWN is 21:41:00:2a:6a:a4:b2:80

Admin port mode is auto, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TE

Port vsan is 1

Admin Speed is auto max 32 Gbps

Operating Speed is 32 Gbps

Rate mode is dedicated

Port flow-control is R_RDY

Transmit B2B Credit is 500

Receive B2B Credit is 500

B2B State Change Number is 14

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

fec is enabled by default

Logical type is core

Trunk vsans (admin allowed and active) (1-2,100,209,237-238,802,2237)

Trunk vsans (up)                       (1,100,209,237)

Trunk vsans (isolated)                 (2,238,802,2237)

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 1184 bits/sec,148 bytes/sec, 1 frames/sec

5 minutes output rate 768 bits/sec,96 bytes/sec, 1 frames/sec

14079 frames input,1229484 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

14079 frames output,764364 bytes

0 discards,0 errors

0 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

0 output OLS,0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

500 receive B2B credit remaining

500 transmit B2B credit remaining

500 low priority transmit B2B credit remaining

Interface last changed at Tue Mar 27 16:26:56 2018

Last clearing of "show interface" counters :  never

MDS9710-1#

MDS9710-1# show interface brief

-----------------------------------------------------------------------------------------

Interface  Vsan   Admin  Admin   Status       SFP    Oper  Oper   Port     Logical

Mode   Trunk                       Mode  Speed  Channel   Type

Mode                              (Gbps)

-----------------------------------------------------------------------------------------

fc1/1       1      auto   on      sfpAbsent    --     --    --     --       --

...snip

fc1/8       1      E      auto    trunking     swl   TE     16     149      core

...snip

fc9/15      1      auto   on      sfpAbsent    --     --    --     --       --

fc9/16      1      auto   off     up           swl   F      4      --       edge

fc9/17      237    auto   off     up           swl   F      4      --       edge

En general, no debe utilizar "portguard" con contadores de tipo de drenaje lento (txwait, timeout-discards, credit-loss-reco, tx-credit-not-available, etc.) en puertos de núcleo de tipo lógico. Esto se debe a que el problema no se da normalmente en estos puertos, sino en los puertos de borde (F) reales donde están conectados los dispositivos finales. Si "portguard" se realiza en los puertos de núcleo para los contadores de tipo de drenaje lento, normalmente todos los puertos en el canal de puerto (E o F) terminarán recibiendo errordisabled o flapped. Esto se debe a que MDS equilibrará la carga de todos los intercambios a través de todos los miembros del canal de puerto y, como resultado, todos los puertos miembro se verán afectados.

Estos ejemplos son la nueva especificación de "tipo lógico" disponible en NX-OS 8.1(1). Antes de 8.1(1), se debe utilizar "port-type access|trunk".

Nota: counter tx-slow-port-count sólo está disponible en MDS 9500. No está incluido en estas políticas.

Configurar

Sólo puede existir una directiva activa para cada configuración de tipo lógico. Es decir, si el tipo lógico all está configurado en la política, ninguna otra política se puede activar hasta que se desactive esa política. Si se configura una política de núcleo o de borde de tipo lógico, no se puede activar otra del mismo tipo lógico.

los intervalos de sondeo son en segundos.

Varios contadores se configuran como porcentajes del intervalo de sondeo. Éstos son txwait, tx-credit-not-available, tx-datarate y rx-datarate. Por ejemplo, con txwait, si un valor de 10 se configura con un intervalo de sondeo de 1 (segundo), entonces es 10% de 1 segundo que es 100ms. Si hay una acumulación total de txwait de 100 ms durante el intervalo de sondeo de 1 segundo, txwait alertará.

Políticas de supervisión de puertos de muestra

Para políticas de núcleo y perímetro independientes sin acciones de portguard:

Nota: Las dos políticas son similares, excepto que la política de "núcleo de tipo lógico" tiene umbrales algo más altos

port-monitor name CorePorts

logical-type core

counter link-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 0 event 2

counter sync-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 0 event 2

counter signal-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 0 event 2

counter invalid-words poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter invalid-crc poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter tx-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 100 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter lr-rx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter lr-tx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter timeout-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 100 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter credit-loss-reco poll-interval 60 delta rising-threshold 1 event 2 falling-threshold 0 event 2

counter tx-credit-not-available poll-interval 1 delta rising-threshold 10 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter tx-datarate poll-interval 10 delta rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 70 event 4

counter err-pkt-to-xbar poll-interval 300 delta rising-threshold 3 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter err-pkt-from-xbar poll-interval 300 delta rising-threshold 3 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter tx-slowport-oper-delay poll-interval 1 absolute rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter txwait poll-interval 1 delta rising-threshold 20 event 4 falling-threshold 0 event 4

monitor counter err-pkt-to-xbar

monitor counter err-pkt-from-xbar

no monitor counter err-pkt-from-port

no monitor counter state-change

no monitor counter rx-datarate

port-monitor activate CorePorts

port-monitor name EdgePorts

logical-type edge

counter link-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter sync-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter signal-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter invalid-words poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter invalid-crc poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter tx-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 50 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter lr-rx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter lr-tx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter timeout-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 50 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter credit-loss-reco poll-interval 60 delta rising-threshold 4 event 2 falling-threshold 0 event 2

counter tx-credit-not-available poll-interval 1 delta rising-threshold 10 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter tx-datarate poll-interval 10 delta rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 79 event 4

counter tx-slowport-oper-delay poll-interval 1 absolute rising-threshold 50 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter txwait poll-interval 1 delta rising-threshold 20 event 4 falling-threshold 0 event 4

no monitor counter err-pkt-from-port

no monitor counter err-pkt-to-xbar

no monitor counter err-pkt-from-xbar

no monitor counter state-change

no monitor counter rx-datarate

port-monitor activate EdgePorts

Para una sola política

Nota: Es posible que no se necesiten palabras no válidas, ya que MDS monitorea todos los puertos en busca de errores de bits, pero se incluye para asegurarse de que esté cubierto.

port-monitor name AllPorts

logical-type all

counter link-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 3 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter sync-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 3 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter signal-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 3 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter invalid-words poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 1 event 3

counter invalid-crc poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter tx-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 50 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter lr-rx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter lr-tx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter timeout-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 50 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter credit-loss-reco poll-interval 60 delta rising-threshold 1 event 2 falling-threshold 0 event 2

counter tx-credit-not-available poll-interval 1 delta rising-threshold 10 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter tx-datarate poll-interval 10 delta rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 70 event 4

counter err-pkt-to-xbar poll-interval 300 delta rising-threshold 3 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter err-pkt-from-xbar poll-interval 300 delta rising-threshold 3 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter tx-slowport-oper-delay poll-interval 1 absolute rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter txwait poll-interval 1 delta rising-threshold 10 event 4 falling-threshold 0 event 4

monitor counter err-pkt-to-xbar

monitor counter err-pkt-from-xbar

no monitor counter err-pkt-from-port

no monitor counter state-change

no monitor counter rx-datarate

port-monitor activate AllPorts

Políticas duales con Portguard

Los puertos se pueden apagar (error deshabilitado) o agitar al alcanzar el umbral ascendente a través del portguard errordisable | flap parámetro. Esto se puede utilizar tanto para conexiones de puertos ISL y F a switches N-Port Virtualizer (NPV) (núcleo de tipo lógico) como para puertos F de dispositivos finales normales (extremo de tipo lógico). Sin embargo, si se desea realizar una acción de portguard para un contador relacionado con el drenaje lento, normalmente esto sólo se debe hacer en una política de borde de tipo lógico.

La política de "núcleo de tipo lógico" es la misma que la política CorePorts anterior, excepto que inhabilitará por error un puerto si hay seis o más fallas de link en un intervalo de 60 segundos o hay 10 o más tramas CRC no válidas recibidas en un intervalo de 60 segundos. Los puertos se apagan (error deshabilitado) si el nivel de evento se ha elevado de 4 (advertencia) a 2 (error):

port-monitor name CorePorts_w_Portguard

logical-type core

counter link-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 3 event 2 falling-threshold 0 event 2 portguard errordisable

counter sync-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 3 event 2 falling-threshold 0 event 2 portguard errordisable

counter signal-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 3 event 2 falling-threshold 0 event 2 portguard errordisable

counter invalid-words poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 1 event 3 portguard errordisable

counter invalid-crc poll-interval 60 delta rising-threshold 10 event 3 falling-threshold 0 event 3 portguard errordisable

counter tx-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 100 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter lr-rx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter lr-tx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter timeout-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 100 event 3 falling-threshold 10 event 3

counter credit-loss-reco poll-interval 60 delta rising-threshold 1 event 2 falling-threshold 0 event 2

counter tx-credit-not-available poll-interval 1 delta rising-threshold 10 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter tx-datarate poll-interval 10 delta rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 70 event 4

counter err-pkt-to-xbar poll-interval 300 delta rising-threshold 3 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter err-pkt-from-xbar poll-interval 300 delta rising-threshold 3 event 3 falling-threshold 0 event 3

counter tx-slowport-oper-delay poll-interval 1 absolute rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter txwait poll-interval 1 delta rising-threshold 20 event 4 falling-threshold 0 event 4

monitor counter err-pkt-to-xbar

monitor counter err-pkt-from-xbar

no monitor counter err-pkt-from-port

no monitor counter state-change

no monitor counter rx-datarate

port-monitor activate CorePorts_w_portguard

La política de borde de tipo lógico es la misma que la política EdgePorts anterior, excepto que inhabilitará por error un puerto en estas condiciones:

1. Hay seis o más fallas de link en un intervalo de 60 segundos.

2. Se reciben 10 o más tramas CRC no válidas en un intervalo de 60 segundos.

3. Hay 10 o más palabras no válidas en un intervalo de 60 segundos.

4. Hay 50 o más descartes de transmisión (Tx), por cualquier motivo, en un intervalo de 60 segundos.

5. Hay 50 o más descartes de tiempo de espera, en un intervalo de 60 segundos. Aquí es donde el switch no ha podido transmitir una trama recibida dentro del umbral de pérdida de congestión (predeterminado 500 ms).

6. Hay cuatro o más casos de recuperación de pérdida de crédito en un intervalo de 60 segundos. Aquí es donde un puerto F es un cero créditos Tx por un segundo completo.

port-monitor name EdgePorts_w_Portguard

logical-type edge

counter link-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 6 event 2 falling-threshold 0 event 2 portguard errordisable

counter sync-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 6 event 2 falling-threshold 0 event 2 portguard errordisable

counter signal-loss poll-interval 60 delta rising-threshold 6 event 2 falling-threshold 0 event 2 portguard errordisable

counter invalid-crc poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 0 event 3 portguard errordisable

counter invalid-words poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 3 falling-threshold 0 event 3 portguard errordisable

counter tx-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 50 event 3 falling-threshold 10 event 3 portguard errordisable

counter lr-rx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter lr-tx poll-interval 60 delta rising-threshold 5 event 2 falling-threshold 1 event 2

counter timeout-discards poll-interval 60 delta rising-threshold 50 event 3 falling-threshold 10 event 3 portguard errordisable

counter credit-loss-reco poll-interval 60 delta rising-threshold 4 event 2 falling-threshold 0 event 2 portguard errordisable

counter tx-credit-not-available poll-interval 1 delta rising-threshold 10 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter tx-datarate poll-interval 10 delta rising-threshold 80 event 4 falling-threshold 70 event 4

counter tx-slowport-oper-delay poll-interval 1 absolute rising-threshold 50 event 4 falling-threshold 0 event 4

counter txwait poll-interval 1 delta rising-threshold 20 event 4 falling-threshold 0 event 4

no monitor counter err-pkt-from-port

no monitor counter err-pkt-to-xbar

no monitor counter err-pkt-from-xbar

no monitor counter state-change

no monitor counter rx-datarate

port-monitor activate EdgePorts_w_Portguard

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.