Table Of Contents

- Objetivo

- Dispositivos aplicables

- Montaje en exteriores

- Materiales del kit de montaje

- Conexión del soporte_1 al WAP571E

- Montaje en poste

- Montaje en pared

- Conclusión

Objetivo

El punto de acceso WAP571E se puede montar en un poste o pared para proporcionar cobertura exterior.

El objetivo de este documento es demostrar las opciones de montaje y las características del WAP571E.

Para ver una demostración completa de las opciones de montaje en exteriores WAP571E, vea el siguiente vídeo:

Carga...

Dispositivos aplicables

- WAP571E

Montaje en exteriores

Materiales del kit de montaje

El kit de montaje WAP571E incluye los siguientes elementos:

- Soporte Holder_1

- Soporte Holder_2

- Soporte Holder_3

- (4) Tornillos M6*130

- (12) Tornillos M6*10

- (12) arandelas

Conexión del soporte_1 al WAP571E

Antes de montar el dispositivo WAP571E en un poste exterior o en la pared exterior, coloque Holder_1 en la parte posterior del dispositivo WAP571E y alinee los orificios de los tornillos en consecuencia. A continuación, introduzca 4 tornillos M6*10, con las 4 arandelas de rosca correspondientes conectadas, a través del Holder_1 y en los orificios de atornillado situados en la parte posterior del WAP571E. Utilizando una llave Allen, apriete cada tornillo y arandela a través del soporte hasta que Holder_1 esté unido a la parte posterior del dispositivo. Si hay un cable de toma a tierra, su fijación en el dispositivo, junto con el soporte, puede proporcionar una mejor protección contra descargas electrostáticas. El punto de acceso ya está listo para montarse en un poste o en una pared.

Carga...

Montaje en poste

Materiales que necesitará para montar el dispositivo WAP571E en un poste exterior:

- Soporte Holder_1

- Soporte Holder_2

- Soporte Holder_3

- (4) Tornillos M6*10

- (8) Tornillos M6*10

- (12) arandelas

El primer paso del montaje en poste requiere un poste pequeño con un diámetro máximo de 3". Después de acoplar Holder_1 al dispositivo, tome Holder_2 y Holder_3 y colóquelos en los extremos opuestos del poste. Con los tornillos y arandelas 4 M6*130, fije los soportes de forma que estén fijos alrededor del poste. Por último, monte el dispositivo WAP571E en el poste atornillando los soportes. Coloque el soporte Holder_1 del WAP571E en el soporte Holder_2 del poste de modo que sus aberturas se alineen. Tome 4 tornillos M6*10 y arandelas y apriételos a través de los soportes hasta que el dispositivo WAP571E se fije correctamente en el poste.

Carga...

Montaje en pared

- Soporte Holder_1

- Soporte Holder_2

- Soporte Holder_3

- (4) tornillos de chapa

- (4) anclajes de tornillo

- (12) Tornillos M6*10

- (12) arandelas

Para el montaje en pared, utilice los mismos materiales del kit de montaje, con Holder_1 todavía conectado a la parte posterior del punto de acceso. En primer lugar, coloque Holder_3 contra la pared en la que desea montar el dispositivo. Identifique dónde deberán perforarse los orificios en función de las 4 aberturas del soporte. Después de perforar los orificios, utilice los 4 tornillos de chapa para fijar la pieza del soporte contra la pared. Si va a montar en un panel de yeso, puede resultar útil utilizar los anclajes incluidos en el kit. A continuación, alinee el Holder_2 con el Holder_3 y utilice 4 tornillos M6*10 y arandelas para fijar las dos piezas juntas. Por último, monte el dispositivo WAP571E en la pared colocando el soporte Holder_1 conectado en Holder_2. Una vez más, asegúrese de que los orificios se alinean de forma que se puedan insertar 4 tornillos M6*10 y arandelas y, a continuación, apriételos para fijar los soportes juntos.

Carga...

Conclusión

Aquí concluye nuestro tutorial sobre las opciones de montaje en exteriores para el dispositivo WAP571E. Para proporcionar una cobertura uniforme para una ubicación exterior, el dispositivo WAP571E se puede fijar en un poste o pared dentro del área. Con las herramientas y el kit de montaje adecuados, cualquiera de las dos opciones se puede establecer de forma rápida y sencilla.