Objetivo

Una red de área local virtual (VLAN) es una red conmutada que se segmenta lógicamente por función, área o aplicación sin tener en cuenta las ubicaciones físicas de los usuarios. Las VLAN son un grupo de hosts o puertos que se pueden ubicar en cualquier lugar de una red pero que se comunican como si estuvieran en el mismo segmento físico. Las VLAN ayudan a simplificar la administración de la red al permitirle mover un dispositivo a una nueva VLAN sin cambiar ninguna conexión física.

Una VLAN etiquetada entre un puerto trunk y un puerto switch contiene la información de VLAN en la trama Ethernet. Una VLAN sin etiqueta envía tráfico sin la etiqueta VLAN. Una etiqueta VLAN inserta información en las tramas Ethernet identificando qué trama pertenece a qué VLAN. Un puerto trunk es un puerto que maneja varias VLAN.

El identificador de conjunto de servicios (SSID) es un identificador único al que los clientes inalámbricos pueden conectarse o compartir entre todos los dispositivos de una red inalámbrica. Distingue entre mayúsculas y minúsculas y no debe superar los 32 caracteres alfanuméricos.

La función SSID Broadcast permite que el SSID se transmita en la red. Esta función está activada de forma predeterminada para que los dispositivos inalámbricos puedan detectar la red.

Este artículo proporciona instrucciones sobre cómo configurar el mapping SSID a VLAN en los puntos de acceso inalámbricos.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- WAP121 | 1.0.6.5 (Descargar la última)

- WAP131 | 1.0.2.8 (Descargar la última)

- WAP150 | 1.0.1.7 (Descargar la última)

- WAP321 | 1.0.6.5 (Descargar la última)

- WAP351 | 1.0.2.8 (Descargar la última)

- WAP361 | 1.0.1.7 (Descargar la última)

- WAP371 | 1.3.0.3 (Descargar la última)

- WAP551 | 1.2.1.3 (Descarga más reciente)

- WAP561 | 1.2.1.3 (Descarga más reciente)

- WAP571 | 1.0.0.17 (Descarga más reciente)

- WAP571E | 1.0.0.17 (Descarga más reciente)

Configuración del Mapping SSID a VLAN

Uso del asistente de configuración

Paso 1. Ejecute el asistente de configuración desde el panel principal de la utilidad basada en Web del punto de acceso.

Paso 2. Proporcione los detalles de configuración requeridos por el asistente de configuración.

Paso 3. En el campo Network Name (SSID), en Configure Radio 1 (Configurar radio 1) para la red de 2,4 GHz, introduzca el SSID que prefiera. El valor predeterminado es ciscosb_2.4GHz. Haga clic en Next (Siguiente).

Paso 4. Elija el tipo de seguridad de la red inalámbrica.

En este ejemplo, se elige Mejor seguridad (WPA2 Personal - AES).Nota:

Paso 5. Introduzca una clave de seguridad o una contraseña de entre 8 y 63 caracteres. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).

Paso 6. En el campo VLAN ID, ingrese el ID de VLAN para su red inalámbrica y haga clic en Next.

En este ejemplo, 10 se utiliza como ID de VLAN.Nota:

Paso 7. En la página Configure Radio 2 para la red de 5 GHz, ingrese su SSID preferido en el campo Network Name (SSID) y luego haga clic en Next. El valor predeterminado es ciscosb_5GHz.

Este paso sólo se aplica a los WAP con radio dual.Nota:

Paso 8. Elija el tipo de seguridad de la red inalámbrica.

En este ejemplo, se elige Mejor seguridad (WPA2 Personal - AES).Nota:

Paso 9. Introduzca una clave de seguridad o una contraseña de entre 8 y 63 caracteres. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).

Paso 10. Ingrese el ID de VLAN y luego haga clic en Next.

Para este ejemplo, 20 se utiliza como ID de VLAN.Nota:

Paso 11. Haga clic en Next para omitir la configuración del portal cautivo.

Paso 12. Revise y confirme los parámetros y haga clic en Enviar.

Paso 13. Cuando aparezca la pantalla Device Setup Complete (Configuración del dispositivo finalizada), haga clic en Finish (Finalizar).

Nota: Se cerrará la sesión de la página de la utilidad basada en Web.

Ahora ha asignado correctamente un SSID a una VLAN en su punto de acceso.