Objetivo

La respuesta de voz interactiva proporciona instrucciones para diferentes configuraciones dentro del dispositivo.  Estas instrucciones se obtienen cuando se conecta un teléfono al dispositivo. Este documento proporciona una mejor comprensión del menú de respuesta de voz interactiva (IVR) del SPA3102.

Dispositivos aplicables

· SPA8000

· SPA3102

· SPA9000

· SPA2102

· SPA112

· PAP2T

Versión del software

•v6.1.12

Menú de respuesta de voz interactiva (IVR)

Acceso al menú de respuesta por voz interactivo

Paso 1. Utilice un teléfono conectado al puerto PHONE (Teléfono) de la puerta de enlace de voz. Sólo se puede acceder al menú de respuesta por voz interactivo a través de un teléfono analógico.

Paso 2. Pulse cuatro teclas asterisco (*).

Paso 3. Espere hasta que oiga el mensaje de voz, diga "Linksys configuration menu" (Menú de configuración de Linksys). Introduzca la opción seguida de la tecla # (almohadilla) o cuelgue para salir".

Paso 4. Consulte la tabla siguiente que enumera acciones, comandos, opciones de menú y descripciones. Después de seleccionar una opción, pulse la tecla # (almohadilla). Para salir del menú, cuelgue el teléfono.

El menú de respuesta por voz interactivo

Nota: Si la contraseña del administrador no está establecida o se permite al usuario cambiarla, los elementos marcados con Requires Password no requerirán una contraseña.