Objetivo

La página Sistema de voz se puede utilizar para configurar los parámetros generales del sistema de voz. Esto incluye el retraso de inicio y el registro. El administrador puede habilitar el registro a través de un servidor syslog a través de esta página para que los registros se puedan enviar a un servidor syslog determinado cuya dirección IP está asignada. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros del sistema para los servicios de voz en el adaptador telefónico de la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

Adaptador telefónico · serie SPA100

Versión del software

•v1.1.0

Configuración de los parámetros del sistema de voz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Voice > System. Se abre la página Sistema:

Paso 2. Desplácese hacia abajo hasta el área Configuración del sistema de la página.

Nota: No introduzca ningún valor en el campo Restringido de Dominios de Acceso porque el ATA no utiliza actualmente esta función.

Paso 3. En el campo Contraseña de administrador IVR, introduzca la contraseña para que el usuario administre el ATA que utiliza el IVR integrado a través de un terminal conectado.

Paso 4. El retardo de inicio de red es el intervalo de tiempo que el ATA esperará antes de que se reinicie la red. En el campo Retraso de inicio de red, introduzca el valor deseado del retardo de inicio. El valor predeterminado es 3.

Paso 5. Desplácese hacia abajo hasta el área Configuración miscelánea de la página.

Paso 6. Time To Live (TTL) hace referencia a la capacidad de los servidores DNS para almacenar en caché registros DNS. Es la cantidad de tiempo que un registro DNS para un host específico permanece en la memoria caché de un servidor DNS después de haber localizado la dirección IP idéntica del host. Elija Yes en la lista desplegable DNS Query TTL Ignore para ignorar el TTL de consulta DNS. De lo contrario, el usuario puede elegir No.

Paso 7. Ingrese la dirección IP del servidor syslog en el campo Servidor Syslog al que se enviarán los mensajes del sistema. Cuando se especifican tanto el servidor Syslog como el servidor Debug, los mensajes de Syslog también se registran en el servidor Debug.

Paso 8. Ingrese la dirección IP del servidor de depuración en el campo Debug Server al que se enviarán los mensajes del sistema.  Permite al servidor registrar la información de depuración. El nivel de la salida detallada depende del parámetro debug level.

Paso 9. Elija el nivel de depuración de la lista desplegable Nivel de depuración. Cuanto más alto sea el nivel de depuración, más información de depuración se generará. Las opciones posibles son:

· 0: no se generará información de depuración. Este es el valor predeterminado.

· 1, 2 y 3 — Genere mensajes relacionados sólo con los puertos de voz.

· 3+Router: genere contenido de depuración para los componentes de voz y router.

Paso 10. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros.