Objetivos

En este artículo se explica cómo ver la información de clientes y servidores DHCP en el SPA122.

Dispositivos aplicables

· SPA122

Información del servidor DHCP en SPA122

Paso 1. En la utilidad de configuración SPA122, elija Status > DHCP Server Information para ver la información sobre el servidor DHCP y los clientes.

Información del Conjunto DHCP

Nombre de cliente ·: el nombre de host del cliente DHCP.

Dirección IP ·: dirección IP arrendada al cliente.

Dirección MAC ·: Dirección MAC del cliente DHCP.

Tiempo de vencimiento ·: tiempo restante en la concesión DHCP actual, que se muestra en el formato HH:MM:SS (horas:minutos:segundos). La página se actualiza periódicamente con el nuevo valor a medida que el temporizador se reduce.

Interfaz ·: la interfaz a través de la cual el cliente está conectado.

Detalles del servidor DHCP

· servidor DHCP: el estado del servidor DHCP. Se activará o desactivará.

· Dirección IP/Máscara: dirección IP y máscara de subred para la interfaz ETHERNET (LAN).

Proxy DNS ·: la configuración del servicio proxy DNS. Se activará o desactivará.

· Número máximo de usuarios DHCP: el número máximo de clientes que pueden ceder una dirección IP desde el servidor DHCP.

Intervalo de direcciones IP ·: intervalo de direcciones IP que el servidor DHCP puede asignar dinámicamente.

Tiempo de concesión · cliente: la cantidad máxima de tiempo, en minutos, durante la cual un cliente puede ceder una dirección IP asignada dinámicamente.

DNS estático ·: direcciones IP de hasta tres servidores DNS que utilizarán los clientes DHCP.

Paquetes RX inalámbricos ·: el número de paquetes que se han recibido a través de la red inalámbrica.