Objetivo

Un restablecimiento de fábrica es un restablecimiento completo en un dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. Esto es útil cuando desea quitar una configuración no deseada presente en el dispositivo. Si ha configurado el dispositivo y la configuración se ha vuelto muy compleja, puede restablecerlo a los valores predeterminados de fábrica y configurarlo de nuevo. El objetivo de este documento es restablecer la serie SPA100 a los valores predeterminados de fábrica.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA100

Versión del software

•v1.1.0

Restablecimiento de los parámetros predeterminados de fábrica

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Factory Defaults. Se abre la página Parámetros predeterminados de fábrica:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Sí del campo Restaurar parámetros predeterminados de fábrica de red para quitar cualquier configuración de datos personalizada que ya se haya configurado. Con esta opción se restauran todos los parámetros configurados sin voz.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción Yes del campo Restore Voice Factory Defaults para quitar cualquier configuración personalizada configurada en las páginas Voice de la utilidad de configuración. Con esta opción se restauran todos los parámetros configurados para voz.

Paso 4. Haga clic en Submit (Enviar). Los cambios se configuran y el dispositivo se restaura a la configuración predeterminada.

Paso 5. (Opcional) De forma alternativa, mantenga presionado el botón RESET situado en la parte posterior del dispositivo durante 20 segundos. Se perderán todos los valores de configuración no predeterminados que puede cambiar el usuario. El botón resto lo restablece todo.