Objetivo

El objetivo de este artículo es guiarle sobre cómo actualizar el SPA525G y el SPA525G2 con el uso de la utilidad de configuración web. Una actualización de firmware del teléfono IP se puede realizar de dos maneras: una es a través de la utilidad de configuración web y la otra es a través de un protocolo TFTP en un dispositivo de Unified Communication a través de Cisco Configuration Assistant (CCA). Las actualizaciones del firmware son importantes y pueden proporcionar o actualizar la funcionalidad del dispositivo y solucionar problemas en el último firmware.

Dispositivos aplicables

- SPA525G

- SPA525G2

URL de descarga de software

SPA525G

SPA525G2

Pasos para actualizar el firmware

Paso 1.  Puede comprobar la versión de firmware actual. Con las teclas programables del teléfono IP, presione el botón Setup y elija Status > Product Information > Software Version..

Paso 2. Descargue la versión más reciente de la actualización del firmware del teléfono IP SPA525G desde el sitio web de Cisco.

Paso 3. Extraiga los archivos y guárdelos en el escritorio. En este artículo se utiliza la versión 7.5.3 del firmware. La carpeta extraída tiene archivos spa525g-7-5-3.bin y spa525g-7-5-3-bt.bin. Si desea utilizar Bluetooth, utilice el archivo spa525g-7-5-3-bt.bin porque contiene el firmware Bluetooth actualizado.

Paso 4.En el teléfono IP, elija Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol .

Paso 5. Utilice la tecla programable de flecha derecha y establezca Signaling Protocol como SIP. Si el protocolo de señalización es SCCP, no podrá iniciar sesión como administrador ni como avanzado.

Paso 6. Utilice la utilidad de configuración web para iniciar sesión como administrador y elija Advanced > Firmware Upgrade

Paso 7. Haga clic en Ventana Actualización de Firmware. Se abre la página Teléfono IP SPA525G:

Paso 8. Haga clic en Examinar y elija la ruta para el archivo descargado.

Paso 9. Haga clic en Submit (Enviar). Una vez que la actualización del firmware se realiza correctamente, el sistema comienza a reiniciarse. Después de que se reinicie, una ventana muestra "Actualización correcta del firmware".