Objetivo

Este documento muestra el procedimiento para verificar el estado inalámbrico en los teléfonos IP SPA525G o SPA525G2. El estado de la conexión inalámbrica proporciona la información de si el SPA525G/SPA525G2 está conectado correctamente a la red Wi-Fi y notifica simultáneamente la potencia de la señal, el nombre de la red, etc.

Dispositivos aplicables

· SPA 525G

· SPA 525G2

Wireless Status (Estado inalámbrico).

Paso 1. Pulse el botón Setup del teléfono. Aparecerá el menú Información y configuración.

Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Configuración de red. Pulse la tecla programada Seleccionar. Aparece el menú Configuración de red.

Paso 3a. Para activar Wi-Fi, con la opción Wi-Fi seleccionada pulse la tecla de navegación flecha derecha. La marca de verificación blanca con fondo azul indica que la conexión Wi-Fi está activada. Si no ve esta confirmación, siga el resto del Paso 3.

Paso 3b (opcional). Si no ha visto una marca de verificación en la línea 1 del paso 3a, debe tener Wi-Fi activado. Esta imagen muestra que la Wi-Fi está desactivada.

Paso 3c (opcional). Con la línea Wi-Fi seleccionada, pulse la tecla de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda y cambiará para mostrar la marca de verificación. Esta imagen muestra el Wi-Fi habilitado.

Paso 3d. Asegúrese de que el teléfono no está conectado a Ethernet. Puede activar Wi-Fi mientras está conectado a Ethernet, pero no podrá acceder a Internet.

Paso 4. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Configuración Wi-Fi. Pulse la tecla de navegación flecha derecha. El menú de configuración Wi-Fi aparece en la pantalla.

Paso 5. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Wireless Status (Estado inalámbrico). Pulse la tecla programada Seleccionar. El menú Wireless Status (Estado inalámbrico) aparece en la pantalla.

Paso 6. Los campos se explican de la siguiente manera:

· Wireless Status (Estado inalámbrico): Muestra Connected (Conectado) si el teléfono está conectado correctamente a la red Wi-Fi; de lo contrario, se muestra No conectado.

Nombre de red · (SSID): Muestra el nombre de la red Wi-Fi a la que está conectado el SPA525G/SPA525G2.

· Signal Strength: Muestra la representación icónica de la potencia de la señal recibida por el SPA525G/SPA525G2. El número de barras es directamente proporcional a la potencia de la señal. Por lo tanto, si hay más barras entonces la fuerza es buena y si hay menos barras entonces la potencia de la señal es menor.

Paso 7. Al pulsar la tecla programada Agregar, se puede agregar la red actual a la lista de perfiles inalámbricos del SPA525G/SPA525G2.

Paso 8. Al pulsar la tecla programada Detalle, se muestra el estado inalámbrico con parámetros adicionales. Estos parámetros son las fortalezas de señal y ruido en las unidades dBm, la dirección MAC del punto de acceso al que está conectado el SPA525G/SPA525G2, el canal y la frecuencia, la calidad del servicio, el modo de seguridad y la velocidad de transmisión. Pulse el botón Atrás para volver al menú Wireless Status (Estado inalámbrico) anterior.

Paso 9. Al pulsar la tecla programada Actualizar, se restablecerá la conexión y se actualizará la página de estado.

Paso 9. Para volver al menú anterior de configuración Wi-Fi, pulse la tecla programada Atrás.