Objetivo

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es un protocolo de señalización utilizado para crear, administrar y finalizar sesiones en una red basada en IP. SIP es un mecanismo para la administración de llamadas. También permite el establecimiento de la ubicación del usuario, permite la negociación de funciones para que todos los participantes en una sesión puedan ponerse de acuerdo sobre las características que deben ser admitidas entre ellos, y permite realizar cambios en las características de una sesión mientras está en curso.

En este artículo se explica la configuración de la gestión del código de estado de respuesta en los teléfonos IP serie SPA300 y SPA500.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·

Teléfono IP serie SPA500 ·

Configuración del código de estado de respuesta

Nota: En el protocolo de señalización de conjunto del teléfono IP de la serie SPA300 o SPA500 actual como SIP, utilice las teclas de navegación para ir a Administración de dispositivos > Configuración de control de llamadas > Protocolo SIP de señalización.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Admin Login > Advanced > Voice > SIP. Se abre la página SIP:

Paso 2. Desplácese hacia abajo hasta el área de control de código de estado de respuesta.

Paso 3. Introduzca un código de estado de respuesta SIP para el tono de información especial (SIT) adecuado en el campo SIT1 RSC. Se trata de una alternativa al tono de grabadora que se reproduce cuando se produce un error cuando una persona que llama realiza una llamada sin enlazar. El valor predeterminado está en blanco.

Paso 4. Introduzca un código de estado de respuesta SIP que hará que se reproduzca el tono SIT2 en el campo RSC SIT2. Se trata de una alternativa al tono de grabadora que se reproduce cuando se produce un error cuando una persona que llama realiza una llamada sin enlazar. El valor predeterminado está en blanco.

Paso 5. Introduzca un código de estado de respuesta SIP que hará que se reproduzca el tono SIT3 en el campo SIT3 RSC. Se trata de una alternativa al tono de grabadora que se reproduce cuando se produce un error cuando una persona que llama realiza una llamada sin enlazar. El valor predeterminado está en blanco.

Paso 6. Introduzca un código de estado de respuesta SIP que hará que se reproduzca el tono SIT4 en el campo RSC SIT4. Se trata de una alternativa al tono de grabadora que se reproduce cuando se produce un error cuando una persona que llama realiza una llamada sin enlazar. El valor predeterminado está en blanco.

Paso 7. Ingrese un código de respuesta SIP que reintente un servidor de respaldo para la solicitud actual en el campo Try Backup RSC . El valor predeterminado está en blanco.

Paso 8. Introduzca el intervalo de espera (en segundos) antes de que el dispositivo vuelva a intentar el registro después de que se produzca el error durante el último registro en el campo RSC de registro de reintento. El valor predeterminado está en blanco.

Paso 9. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar los parámetros.