Objetivos

La página Información del modelo es útil para el usuario porque muestra el número de modelo, la dirección MAC, el número de serie, la versión del software, la versión del hardware, el protocolo de control de llamadas y si el certificado del cliente está instalado o no. Esta información ayudará cuando el usuario necesite saber si el dispositivo está actualizado o no.

Este documento describe cómo ver la información del modelo de los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA 500 mediante la interfaz de teclas programables.

Dispositivos aplicables

· teléfonos IP serie SPA300

· teléfonos IP serie SPA500

Ver configuración de red

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada Configuración.

Paso 3. Pulse la tecla programada Información del modelo. La información del modelo se muestra en la pantalla.