Objetivos

Siempre que se pierda una llamada, se graba el nombre de la persona que llama, el número de extensión de la persona que llama, la fecha y la hora de la llamada. Las llamadas perdidas se pueden ver en el teléfono IP.

Este documento explica cómo ver las llamadas perdidas en el teléfono IP serie SPA300/SPA500.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·

Teléfono IP serie SPA500 ·

Procedimiento Paso a Paso

Ver llamadas perdidas a través del teléfono IP

Paso 1. Presione el botón Setup del teléfono IP para que aparezca el menú Setup.

Paso 2. Seleccione Historial de llamadas y presione Seleccionar, o bien 1, para que aparezca el menú Servicios locales.

Paso 3. Seleccione Llamadas perdidas y presione Seleccionar, o bien 1, para que aparezca el menú Llamadas perdidas.

Paso 4. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con las teclas de navegación para ver las llamadas perdidas. Se muestra el nombre de la persona que llama, el número de extensión de la persona que llama, la fecha y la hora de cada llamada perdida.