Objetivo

La utilización de la CPU es una herramienta de diagnóstico que examina qué proporción de la CPU está en uso. Un uso excesivo de la CPU puede provocar tiempos de respuesta más lentos en el switch.

Este documento explica cómo utilizar el uso de la CPU en los 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicables

- Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

- v1.3.0.62

Habilitar y mostrar el uso de CPU

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Diagnostics > CPU Utilization. Se abre la página Uso de CPU:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo CPU Utilization para editar la información de uso de la CPU.

Paso 3. Haga clic en un botón de opción del campo Frecuencia de actualización. La velocidad de actualización es el tiempo (en segundos) que transcurre antes de que se actualicen las estadísticas de la CPU. Se crea un nuevo ejemplo para cada intervalo de tiempo.

Nota: El campo CPU Input Rate muestra la velocidad de las tramas de entrada a la CPU por segundo.

Paso 4. Haga clic en Apply para aplicar la nueva frecuencia de actualización y comenzar a tomar muestras del uso de la CPU. El uso de la CPU se muestra en un gráfico en el que el eje Y es el porcentaje de uso y el eje X es el número de ejemplo.