Objetivo

La multidifusión permite la comunicación entre usuarios. Con los switches gestionados de la serie 200/300, puede definir un grupo multicast a través de una dirección IP. Cuando el switch recibe un paquete de multidifusión a través de una VLAN configurada para propósitos de multidifusión, la VLAN asigna el paquete de multidifusión a la dirección IP del grupo de multidifusión y todos los miembros del grupo reciben el paquete de multidifusión. Con esta opción, puede seleccionar qué interfaces del switch se utilizan para multidifusión y qué tráfico de multidifusión se separa del resto del tráfico.

En este artículo se explica cómo configurar las direcciones de grupo de multidifusión IP en los switches gestionados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables | Versión de firmware

- SF/SG serie 200 | 1.3.0.62 (Descargar la última versión)

- Serie SF/SG 300 | 1.3.0.62 (Descargar la última versión)

Habilitar multidifusión de puente

Para que la multidifusión IP funcione, debe estar habilitada la multidifusión de puente.

Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > Properties. Se abre la página Propiedades.

En el campo Estado del filtrado multidifusión de puente, active la casilla de verificación Enable.

Haga clic en Apply (Aplicar).

Configurar direcciones de grupos de multidifusión IP

Agregar una dirección de grupo de multidifusión

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración Web y elija Multicast > IP Multicast Group Address. Se abre la página IP Multicast Group Address.

Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana Add IP Multicast Group Address.

Paso 2. En el campo VLAN ID (ID de VLAN), introduzca el número de ID de VLAN de la VLAN del grupo de multidifusión IP.

En el campo IP version (Versión de IP), haga clic en una de las siguientes opciones:

- Versión 6: para utilizar una dirección IP de multidifusión de la versión 6.

- Versión 4: para utilizar una dirección IP de multidifusión de la versión 4.

En el campo IP Multicast Group Address (Dirección de grupo de multidifusión IP), introduzca una dirección IP de multidifusión válida. Para las direcciones IP de la versión 4, el rango va de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Para las direcciones IP de la versión 6, utilice el prefijo ff00::/8 y elija el tipo de direcciones multicast deseado.

(Opcional) Para habilitar una dirección IP de origen específica desde la que se envían los paquetes multicast, marque la casilla de verificación Include.

Si la casilla de verificación Source Specific (Origen específico) está marcada, introduzca la dirección IP de origen de la versión 6 o la versión 4 en el campo Source IP Address (Dirección IP de origen).

Haga clic en Apply (Aplicar).

Filtrar grupos de multidifusión IP

Paso 1. Para buscar un grupo de multidifusión específico, puede utilizar filtros. Marque las casillas de verificación correspondientes:

- El ID de VLAN es igual a - Para filtrar el grupo multicast con su ID de VLAN. Introduzca en el campo la ID de VLAN correspondiente.

- IP Version es igual a - Para filtrar el grupo multicast basado en su versión IP. Elija la versión de IP que desee en la lista desplegable.

- IP Multicast Group Address es igual a: para filtrar el grupo de multidifusión con su dirección IP, introduzca en el campo la dirección IP adecuada del grupo de multidifusión.

- La dirección IP de origen es igual a: para filtrar el grupo de multidifusión con su dirección IP de origen. Introduzca en el campo la dirección IP de origen del dispositivo que envía los paquetes de multidifusión.

Haga clic en Ir.

Paso 2. (Opcional) Para eliminar un grupo de multidifusión IP, active la casilla de verificación del grupo de multidifusión IP y haga clic en Eliminar.

Agregar interfaces al grupo de multidifusión IP

Paso 1. Haga clic en Details. Aparecerá la ventana IP Multicast Interface Settings.

Paso 2. En la lista desplegable Filter: Interface Type equals to, elija si desea mostrar las interfaces de puertos o las interfaces LAG (Link Aggregation Group). Un LAG combina interfaces individuales en un único link lógico, que proporciona un ancho de banda agregado de hasta ocho links físicos.

Haga clic en Ir.

Para cada interfaz, elija cómo se asocia la interfaz con el grupo de multidifusión IP. Para cada interfaz, haga clic en una de las siguientes opciones:

- Estático: Agrega la interfaz al grupo de multidifusión IP como miembro estático.

- Forbidden (Prohibido): Indica que esta interfaz no puede unirse al grupo de multidifusión IP.

- None (Ninguno): indica que esta interfaz no pertenece actualmente al grupo de multidifusión IP.

Haga clic en Apply (Aplicar).

Conclusión

Ahora sabe cómo configurar las direcciones de grupo de multidifusión IP en los switches gestionados de la serie 200/300.

Para obtener enlaces a docenas de artículos sobre esta serie de switches o para descargar el firmware más reciente, haga clic aquí.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas sobre tecnología de Cisco