Objetivo:

El usuario puede establecer la hora del sistema manualmente, de forma dinámica desde un servidor de unidifusión, multidifusión o difusión ilimitada del protocolo simple de tiempo de red (SNTP) o sincronizarla desde el PC que ejecuta la GUI. Los relojes del sistema sincronizados proporcionan una trama de referencia para todos los dispositivos de la red. La sincronización del tiempo de la red es fundamental para administrar, proteger y depurar redes. La hora sincronizada también desempeña un papel importante en los sistemas de archivos compartidos, ya que elimina la confusión con las diferencias de versión y los tiempos de modificación. El switch siempre configura la hora, la zona horaria y la GUI como parte del proceso de arranque.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los ajustes de tiempo en los switches de las series SG200, SG300 y SG500 para la sincronización horaria de la red SNTP.

Dispositivos aplicables:

· Switches gestionados Cisco Small Business serie 200

· Switches gestionados Cisco Small Business serie 300

· Switches gestionados Cisco Small Business serie 500

Versiones de software:

•1.3.0.59

Configuración de la hora del sistema:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. El nombre de usuario predeterminado es "cisco" y la contraseña predeterminada es "cisco".

Paso 2. Vaya a Administration > Time Settings > System Time. Se abre la página Hora del sistema:

En la parte superior de la página se muestran los campos siguientes:

· Hora real (estática): muestra la hora real del dispositivo. También muestra la zona horaria, si se especifica.

· Último servidor sincronizado: muestra información del servidor SNTP, incluida la dirección, el estrato y el tipo de servidor. Si el dispositivo no se conecta a un servidor SNTP, este campo muestra "No sincronizado".

Paso 3. En Configuración de fuente de reloj, haga clic en la casilla de verificación Habilitar a la derecha de Main Clock Source (Servidores SNTP).

Paso 4. En la parte inferior de la página System Time, haga clic en Apply para guardar la configuración actual.

Paso 5. Vaya a Administration > Time Settings > SNTP Unicast. Se abre SNTP Unicast:

Esta página muestra la siguiente información para cada servidor SNTP de unidifusión:

· Servidor SNTP: especifica la dirección IP del servidor SNTP, el servidor preferido o el nombre de host que se elige según su nivel de estrato.

· Intervalo de sondeo: muestra si el sondeo está activado o desactivado.

· Id. de clave de autenticación: identificación de clave utilizada para la comunicación entre el servidor SNTP y el dispositivo.

· Nivel de estrato: distancia desde el reloj de referencia (expresada como valor numérico). Un servidor SNTP no puede ser el servidor primario (nivel de estrato 1) a menos que se habilite el intervalo de sondeo.

· Estado: estado del servidor SNTP. Los valores posibles son:

- Activo: el servidor SNTP está funcionando normalmente en este momento.

- Apagado: el servidor SNTP no está disponible actualmente.

- Desconocido: el dispositivo está buscando actualmente un servidor SNTP.

- En proceso: se produce cuando el servidor SNTP no ha confiado completamente en su propio servidor de hora (es decir, al arrancar por primera vez el servidor SNTP).

· Última respuesta: fecha y hora de la última respuesta recibida desde este servidor SNTP.

· Desplazamiento: especifica el desplazamiento medio del reloj del servidor en relación con el reloj local (en milisegundos). El host determina el valor de este desplazamiento mediante el algoritmo descrito en RFC 2030.

· Retraso: tiempo medio de retardo de ida y vuelta de los paquetes que viajan por la red entre el servidor y los relojes locales (en milisegundos). El host determina el valor de esta demora mediante el algoritmo descrito en RFC 2030.

· Origen: cómo se definió el servidor SNTP.

· Interfaz: la interfaz en la que se reciben los paquetes.

Paso 6. En la parte inferior del campo Unicast SNTP Server Table, haga clic en Add.

Paso 7. Después de hacer clic en Agregar, se abre la página Agregar Servidor SNTP:

Paso 8. En el campo Server Definition, seleccione By IP address si el servidor SNTP va a ser identificado por su dirección IP, o By name si va a seleccionar un servidor SNTP conocido por su nombre de la lista. Si la opción Por nombre está seleccionada, vaya al paso 12.

Nota: Para especificar un servidor SNTP conocido, el dispositivo debe estar conectado a Internet y configurado para utilizar un servidor DNS o DHCP para identificar un servidor DNS. (Consulte Configuración de DNS)

Paso 9. En el campo IP Version, seleccione la versión de la dirección IP: Version 6 o Version 4. Si se selecciona la versión 4, vaya al paso 12. La versión 4 está seleccionada de forma predeterminada.

Paso 10. (Opcional) Si elige IPv6, seleccione el tipo de dirección IPv6 junto al campo Tipo de dirección IPv6. Si selecciona Global, vaya al paso 12.

· Enlace local: la dirección IPv6 identifica de forma exclusiva a los hosts en un único enlace de red. Una dirección local de link tiene un prefijo de FE80, no es enrutable y sólo se puede utilizar para la comunicación en la red local. Sólo se admite una dirección local de vínculo. Si existe una dirección local de link en la interfaz, esta entrada reemplaza la dirección en la configuración.

· Global: la dirección IPv6 es un tipo de unidifusión IPV6 global visible y accesible desde otras redes.

Paso 11. Si ha seleccionado IPv6 Address Type Link Local en el paso 10, seleccione la interfaz local del enlace en la lista.

Paso 12. Si se seleccionó By IP address en el campo Server Definition, ingrese la dirección IP del servidor SNTP en el campo SNTP Server IP Address. El formato depende del tipo de dirección seleccionado.

Si se seleccionó By Name en el campo Server Definition, seleccione el servidor SNTP deseado de la lista desplegable SNTP Server.

Al especificar un servidor SNTP, si elige identificarlo por nombre de host, se dan tres sugerencias en la GUI:

–time-a.timefreq.bldrdoc.gov

–time-b.timefreq.bldrdoc.gov

–time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Paso 13. En el campo Intervalo de sondeo, marque la casilla de verificación Habilitar para permitir el sondeo de información de hora del sistema en el servidor SNTP. Se sondean todos los servidores SNTP registrados para sondeo y se selecciona el reloj del servidor con el nivel de estrato más bajo (distancia desde el reloj de referencia) que es alcanzable. El servidor con el estrato más bajo se considera el servidor principal. El servidor con el siguiente estrato más bajo es un servidor secundario, y así sucesivamente. Si el servidor principal está inactivo, el dispositivo sondea todos los servidores con la configuración de sondeo habilitada y selecciona un nuevo servidor principal con el estrato más bajo.

Si desea habilitar la autenticación SNTP, consulte Habilitación de la autenticación SNTP en los switches administrados de las series 200, 300 y 500.

Paso 14. Haga clic en Apply en la parte inferior de la página actual para volver a la página SNTP Unicast.

La página debe mostrar los valores ajustados en la Tabla Unicast SNTP Server

Paso 15.En el campo SNTP Client Unicast, haga clic en la casilla de verificación Enable.

Paso 16. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 17. Desde aquí, puede hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha de la página o en el enlace de la página Copiar/Guardar configuración.

Paso 18. Guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio seleccionando la opción Configuración en Ejecución en el campo Nombre de Archivo de Origen y la opción Configuración de Inicio en el campo Nombre de Archivo de Destino.

Paso 19. En la parte inferior de la página Copiar/Guardar configuración, haga clic en Aplicar para guardar los parámetros de configuración.