Objetivo

El objetivo de este documento es proporcionar información práctica sobre el identificador de producto (PID) de un switch de Cisco determinado.

- Ver decodificador PID del router

- Ver decodificador PID del punto de acceso inalámbrico

Decodificador de switch

Ver forma de tabla de gráfico

Tablas

Tabla 1: Funciones de puertos

Tabla 2: Sufijo de la toma de corriente

Sufijo

Tipo de enchufe de alimentación

Países aplicables a

AR

Tipo I

Argentina

AS

Tipo C, tipo E (alimentación alta)

Partes de Asia

AU

Tipo I

Australia y Nueva Zelanda

BR

Tipo C, tipo E (alimentación alta)

Brasil

CN

Tipo A, tipo I (alta potencia)

China

UE

Tipo C, tipo E (alimentación alta)

Europa (excepto Reino Unido e Irlanda), partes de Asia y África

G5

Tipo C, tipo G (alimentación alta)

Europa, partes de Asia, Oriente Medio, África

IN

Tipo C, tipo D (alimentación alta)

India

JP

Tipo A, tipo B (alimentación alta)

Japón

KR

Tipo C, tipo F (alimentación alta)

Corea

NA

Tipo A, tipo B (alimentación alta)

América, Taiwán

RU

Tipo C, tipo F (alimentación alta)

Rusia

SG

Tipo G

Singapur

Reino Unido

Tipo G

Reino Unido, Irlanda, partes de Asia, Oriente Medio, África