Fecha identificada

12 de febrero de 2017

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

SG350X, Sx550X

2.2.0.x

Descripción de problemas

Cuando se utiliza la función Remote Switched Port Analyzer (RSPAN), si el tráfico se reenvía simultáneamente a un puerto de destino debido a una operación de reflejo y otra operación (como el reenvío regular), no todo el tráfico se duplica en el puerto de destino RSPAN.

Solución Aternativa

No hay soluciones alternativas.