Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

8 de septiembre de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG, Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Descripción de problemas

Después de un switchover unitario de Standby a Active (Primario), la interfaz USB del switch no detecta cuándo se inserta una unidad flash USB (disco en la llave).

Si no conoce los términos utilizados en este documento, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.