Fecha identificada

26 de may de 2017

Fecha de resolución

8 de septiembre de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

Descripción de problemas

En algunos casos, es posible que una unidad no se vuelva a unir a una pila después de un switchover (del switch activo original al switch en espera) o cuando la unidad se desconecte y luego se vuelva a conectar a la pila.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.5.63 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.