Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

12 de junio de 2017

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

Descripción de problemas

Los contadores de estadísticas de cola no se actualizan correctamente. El tamaño del paquete se calcula en función del tamaño del paquete en el ingreso, aunque las estadísticas son estadísticas de egreso.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.2.0.66 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.