Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

12 de junio de 2017

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

Descripción de problemas

El comando show queue statistics puede mostrar información incorrecta sobre el número de paquetes y bytes. Esto sucede entre los dispositivos SG350XG con menos de 48 puertos.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.2.0.66 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.