Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

N/A

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descripción de problemas

Smart Network Application (SNA) no libera la memoria de acceso aleatorio (RAM) correctamente cuando permanece abierta durante un largo período de tiempo, por ejemplo, dejándola en funcionamiento durante la noche a la mañana, lo que hace que un navegador web se congele debido a la falta de RAM.

Estado actual

No se conoce ninguna solución alternativa.