Fecha identificada

29 de may de 2015

Fecha de resolución

16 de junio de 2017

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

Descripción de problemas

Cuando se habilita el control de flujo en la agregación de enlaces (LAG) a través de la utilidad basada en Web del conmutador, los LED del puerto no se encienden incluso cuando el enlace está activo.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.2.0.63 o posterior del firmware. Para obtener ayuda con esto, haga clic en Upgrade Firmware on a Switch. Si no necesita instrucciones, puede ir directamente a la página de descargas SG350XG.

Esta es la página del modelo de 48 puertos, pero debe funcionar con cualquiera de los switches SG350XG. Si prefiere ir al modelo exacto, vaya a Nota:Cisco. Haga clic en el botón Menú, seleccione Soporte y descargas e introduzca el nombre del dispositivo. Un menú desplegable mostrará cada número de puerto y modelo disponibles . Seleccione el que posee. En la página del producto, seleccione Descargas.