Fecha identificada

19 de enero de 2016

Fecha de resolución

5 de junio de 2017

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

Descripción de problemas

Si tanto Cisco Discovery Protocol (CDP) como Link Layer Discovery Protocol (LLDP) están habilitados en un puerto de switch y se inhabilita uno de ellos, el protocolo restante en la negociación de alimentación a través de Ethernet (PoE) puede fallar.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.