Objetivo

La visualización del consumo energético de Power over Ethernet (PoE) y las estadísticas históricas de un dispositivo o una interfaz le permite realizar un seguimiento y calcular el consumo energético medio de PoE y el ahorro de horas extra del dispositivo o puerto. Esto es muy útil para el examen y la depuración del comportamiento y el rendimiento de PoE, ya que la tendencia se supervisará fácilmente.

Las lecturas de consumo de PoE se realizan cada 60 segundos y se puede mostrar la información correspondiente a lo siguiente:

- Última hora: muestra cada 60 segundos

- Último día: 24 muestras (muestra cada 1 hora)

- La semana pasada: 7 muestras (muestra cada 1 día)

- El año pasado: 52 muestras (muestra cada 1 semana)

Puede ver la información de consumo de PoE por puerto o por dispositivo en su totalidad.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo ver las estadísticas de PoE y el ahorro de energía de los switches gestionados serie 350X y 550X.

Dispositivos aplicables

- Serie SG350X

- Serie Sx550X

Versión del software

- 2.2.5.68

Ver estadísticas de PoE

Ver estadísticas de PoE por dispositivo

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija Administración de puertos > PoE > Estadísticas.

Paso 2. Si el dispositivo pertenece a una pila, elija la unidad haciendo clic en la lista desplegable Unidad de la interfaz.

Nota: En este ejemplo, se elige la Unidad 1.

Paso 3. Asegúrese de que el puerto esté configurado en el valor predeterminado All ports. Esto le permitirá ver las estadísticas del dispositivo en su totalidad.

Paso 4. Haga clic en un botón de opción para la frecuencia de actualización. Esto permitirá que la página se actualice en función del intervalo que especifique.

Nota: En este ejemplo, se elige 30 segundos.

Se mostrará la siguiente información:

Historial de consumo

- Consumo medio durante la última hora: promedio de todas las lecturas de consumo de PoE en la última hora.

- Consumo medio durante el último día: promedio de todas las lecturas de consumo de PoE del último día.

- Consumo medio durante la semana pasada: promedio de todas las lecturas de consumo de PoE de la semana pasada.

Contadores de eventos de PoE

- Contador de sobrecarga: número de condiciones de sobrecarga detectadas.

- Contador corto: número de condiciones cortas detectadas.

- Contador denegado: número de condiciones denegadas detectadas.

- Contador ausente: número de condiciones ausentes detectadas.

- Contador de firma no válido: número de condiciones de firma no válidas detectadas.

Ver PoE Estadísticas por puerto

Paso 1. Haga clic en la lista desplegable Puerto y elija el puerto específico que desea ver.

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE7.

Paso 2. Haga clic en un botón de opción para la frecuencia de actualización. Esto permitirá que la página se actualice en función del intervalo que especifique.

Nota: En este ejemplo, se elige 60 segundos.

Se mostrará la siguiente información para el puerto seleccionado:

Historial de consumo

- Consumo medio durante la última hora: promedio de todas las lecturas de consumo de PoE de la última hora.

- Consumo medio durante el último día: promedio de todas las lecturas de consumo de PoE del último día.

- Consumo medio durante la semana pasada: promedio de todas las lecturas de consumo de PoE de la semana pasada.

Contadores de eventos de PoE

- Contador de sobrecarga: número de condiciones de sobrecarga detectadas.

- Contador corto: número de condiciones cortas detectadas.

- Contador denegado: número de condiciones denegadas detectadas.

- Contador ausente: número de condiciones ausentes detectadas.

- Contador de firma no válido: número de condiciones de firma no válidas detectadas.

Las siguientes acciones se pueden realizar en la página Estadísticas:

- Borrar contadores de eventos - Borra los contadores de eventos mostrados y habilita los contadores para que comiencen desde cero.

- Ver todas las estadísticas de interfaces — Le redirige a la Tabla de estadísticas de PoE, que muestra todas las estadísticas anteriores para todas las interfaces del dispositivo.

- Ver Gráfico de historial de interfaz — Muestra los contadores en formato de gráfico. Puede elegir un botón de opción para la extensión horaria para ver la tendencia en función de lo siguiente:

- Última hora

- Último día

- La semana pasada

- Año pasado

Nota: En este ejemplo, se elige Last Hour .

- Actualizar : actualiza los contadores mostrados manualmente.

Ver ahorro de energía

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija Estado y estadísticas > Estado y energía.

Se mostrará la siguiente información sobre ahorro de energía:

- Ahorro de energía de puertos y Ethernet verde actual : la cantidad actual de ahorro de energía en todos los puertos del dispositivo.

- Ahorro energético acumulado de puertos y Ethernet verde - La cantidad acumulativa de ahorro de energía en todos los puertos desde que se encendió el dispositivo.

- Ahorro energético previsto anual de Ethernet verde y puertos — La proyección de la cantidad de energía que se ahorrará en el dispositivo en una semana. Este valor se calcula en función de los ahorros que se produjeron durante la semana anterior.

- Ahorro de energía de PoE actual : la cantidad actual de energía de PoE ahorrada en puertos que tienen dispositivos alimentados (PD) conectados a ellos y en los que PoE no está operativo debido a la función Rango de tiempo.

- Ahorro de energía PoE acumulado : la cantidad acumulada de energía PoE desde que se encendió el dispositivo, la cantidad de energía PoE ahorrada en los puertos que tienen DP conectados y a los que PoE no está operativo debido a la función Rango de Tiempo.

- Ahorro de energía de PoE anual previsto - La cantidad de energía de PoE proyectada anualmente desde que se encendió el dispositivo, la cantidad de energía de PoE ahorrada en los puertos que tienen DP conectados y a los que PoE no está operativo debido a la función Rango de Tiempo. Esta proyección se basa en los ahorros de la semana anterior.

Ahora debería haber visto correctamente las estadísticas de PoE y el ahorro de energía en su switch.