Objetivo

Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo que utilizan los dispositivos de Cisco para compartir información de dispositivos con otros dispositivos Cisco conectados. Esto incluye el tipo de dispositivo, la versión de firmware, la dirección IP, el número de serie y otra información de identificación. La configuración CDP se puede ajustar globalmente o en un puerto individual en los switches de las series SG350XG y SG550XG.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la configuración CDP global e individual en los SG350XG y SG550XG.

Dispositivos aplicables

- SG350XG

- SG550XG

Versión del software

- v2.0.0.73

Configuración CDP

Propiedades globales

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Discovery - CDP > Properties. Se abre la página Propiedades.

Paso 2. En el campo Estado CDP, marque la casilla Enable para activar CDP en el switch. Si utiliza el modo de visualización Básico, vaya directamente al Paso 14. Si habilitó CDP, vaya directamente al Paso 4.

Nota: El modo de visualización se puede cambiar mediante la lista desplegable de la esquina superior derecha de la utilidad web.

Paso 3. En el campo Manejo de Tramas CDP , seleccione un botón de opción correspondiente a la acción que desea que realice el switch cuando reciba un paquete CDP. Este campo sólo está disponible si CDP no está habilitado en el switch. Después de seleccionar una opción, vaya directamente al Paso 11.

Las opciones son:

- Bridging - Reenvía el paquete basado en la VLAN.

- Filtrado: elimine el paquete.

- Inundación: reenvía todos los paquetes CDP a todos los puertos, excluyendo el puerto del que se originó.

Paso 4. En el campo CDP Voice VLAN Advertisement , marque la casilla Enable para que el switch anuncie la VLAN de voz sobre CDP en todos los puertos que tienen CDP habilitado y son miembros de la VLAN de voz.

Paso 5. En el campo Validación obligatoria de TLVs CDP, marque la casilla Enable para descartar los paquetes CDP entrantes que no contienen el TLV obligatorio (tipo-longitud-valor).

Paso 6. En el campo CDP Version, seleccione un botón de opción para elegir qué versión de CDP usar (Versión 1 o Versión 2).

Paso 7. En el campo Tiempo de Espera CDP, seleccione un botón de radio para determinar la cantidad de tiempo que los paquetes CDP permanecen antes de ser descartados. Seleccione Usar valor predeterminado para utilizar la cantidad de tiempo predeterminada (180 segundos) o Definido por el usuario para especificar una cantidad de tiempo personalizada entre 10 y 255 segundos.

Paso 8. En el campo Velocidad de transmisión CDP, seleccione un botón de radio para determinar la velocidad de transmisión de los paquetes CDP en segundos. Seleccione Use Default para utilizar la cantidad de tiempo predeterminada (60 segundos) o User Defined para especificar una cantidad de tiempo personalizada entre 5 y 254 segundos.

Paso 9. En el campo Device ID Format, seleccione un botón de opción para determinar cuál será el formato del ID del dispositivo. Seleccione MAC Address para utilizar la dirección MAC del switch como ID de dispositivo, Serial Number para utilizar el número de serie o Hostname para utilizar el nombre de host.

Paso 10. En el campo Interfaz de Origen, seleccione un botón de radio para determinar qué dirección IP se pondrá en el campo TLV de los paquetes CDP salientes. Seleccione Use Default para utilizar la dirección IP de la interfaz saliente, o User Defined para elegir una interfaz (se utilizará la dirección IP de la interfaz seleccionada) de las listas desplegables en el campo Interface.

Paso 11. En el campo Discordancia de VLAN de Voz de Syslog, marque la casilla Enable para enviar un mensaje de syslog cuando se detecte una discordancia de VLAN de voz. Una discordancia de VLAN es cuando la información de VLAN en una trama entrante no coincide con las capacidades anunciadas del dispositivo local.

Paso 12. En el campo Discordancia de VLAN Nativa de Syslog, marque la casilla de verificación Enable para enviar un mensaje de syslog cuando se detecte una discordancia VLAN nativa.

Paso 13. En el campo Discordancia dúplex de Syslog, marque la casilla Enable para enviar un mensaje syslog cuando se detecte una discordancia dúplex.

Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar).

Propiedades de la interfaz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Discovery - CDP > Interface Settings. Se abrirá la página Configuración de interfaz.

Nota: Esta página sólo está disponible en modo de visualización avanzada. El modo de visualización se puede cambiar con la lista desplegable de la esquina superior derecha de la utilidad web.

Paso 2. En la Tabla de Configuración de la Interfaz CDP, seleccione el botón de opción de la interfaz que desea configurar y haga clic en el botón Editar.... Se abre la ventana Edit CDP Interface Settings.

Nota: Si el switch forma parte de una pila, puede mostrar las interfaces de otras unidades en la pila mediante la lista desplegable de la parte superior de la tabla.

Paso 3. El campo Interface muestra el puerto seleccionado en la Tabla de Configuraciones de la Interfaz CDP. Puede utilizar las listas desplegables Unit y Port para seleccionar otra unidad y otro puerto para configurar, respectivamente.

Paso 4. En el campo Estado CDP, marque la casilla Enable para habilitar CDP en el puerto especificado.

Paso 5. En el campo Discordancia de VLAN de Voz de Syslog, marque la casilla de verificación Enable para enviar un mensaje de syslog cuando se detecte una discordancia de VLAN de voz en el puerto especificado. Una discordancia de VLAN es cuando la información de VLAN en una trama entrante no coincide con las capacidades anunciadas del dispositivo local.

Paso 6. En el campo Discordancia de VLAN Nativa de Syslog, marque la casilla de verificación Enable para enviar un mensaje de syslog cuando se detecta una discordancia VLAN nativa en el puerto especificado.

Paso 7. En el campo Discordancia dúplex de Syslog , marque la casilla Enable para enviar un mensaje syslog cuando se detecte una discordancia dúplex en el puerto especificado.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar). Los cambios se aplicarán al puerto especificado. Puede utilizar el campo Interface para configurar otro puerto sin volver a la página Interface Settings.

Paso 9. Para copiar rápidamente los parámetros de un puerto a otro puerto o puertos, seleccione su botón de opción y haga clic en el botón Copy Settings.... Se abre la ventana Copy Settings.

Paso 10. En el campo de texto, introduzca el puerto o puertos (separados por comas) en los que desea copiar los parámetros del puerto especificado. También puede introducir un intervalo de puertos.

Paso 11. Haga clic en Apply (Aplicar). Se copian los parámetros.