Objetivo

El protocolo de árbol de extensión (STP) es un protocolo de red que impide la aparición de bucles en la topología. Estos loops hacen que los switches reenvíen el tráfico una cantidad infinita de veces. Esto provoca que la red se inunde y utilice sus recursos, lo que reduce la eficacia de la red.

La configuración de la interfaz STP se utiliza para aumentar la eficacia de STP por puerto. Mediante la función de puerto de borde, el link rápido aumenta la velocidad de la convergencia STP al establecer un puerto a un estado de reenvío cuando un dispositivo está conectado. La protección de raíz y la protección de Bridge Protocol Data Unit (BPDU) se utilizan para controlar la topología STP. Este control adicional en la topología evita cualquier aparición de loops de bridge.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de la interfaz STP en SG350XG y SG550XG.

Nota: Los pasos de este documento se realizan en el Modo de Visualización Avanzado. Para cambiar al modo de visualización avanzado, vaya a la esquina superior derecha y seleccione Avanzado en la lista desplegable Modo de visualización.

Dispositivos aplicables

- SG350XG

- SG550XG

Versión del software

- SG350XG: v2.0.0.73

- SG550XG: v2.0.0.73

Configuración de la interfaz STP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > STP Interface Settings. Se abre la página STP Interface Settings:

Paso 2. En la lista desplegable Filter: Interface Type equals to, seleccione el puerto de unidad o el LAG que desee. A continuación, haga clic en Ir.

Nota: Tendrá más opciones (por ejemplo, Puerto de la Unidad 2) si hay más unidades en la pila.

Paso 3. La Tabla de Configuración de la Interfaz STP muestra información de todas las interfaces configuradas actualmente en el switch. Seleccione un botón de opción y haga clic en Editar... para editar su configuración en la ventana Editar configuración de interfaz STP que aparece.

Paso 4. En el campo Interface, seleccione un botón de opción. Puede elegir Unidad y Puerto o LAG. Si selecciona LAG, vaya directamente al paso 7.

Paso 5. En la lista desplegable Unit, seleccione la unidad que desea configurar.

Paso 6. En la lista desplegable Port, seleccione el puerto que desea configurar y, a continuación, vaya al paso 8.

Paso 7. Si ha elegido LAG en el paso 4, seleccione el puerto LAG que desee configurar.

Paso 8. En el campo STP, marque la casilla Enable si desea habilitar el STP en el puerto. Esto se marca de manera predeterminada.

Paso 9. En el campo Edge Port, puede elegir Enable, Auto o Disable. Si el modo Fast Link está habilitado en un puerto, el puerto se establece automáticamente en el estado Forwarding cuando el link del puerto está activo. Fast Link también se conoce como port-fast. STP funciona "escuchando" durante unos 30-45 segundos. Con Fast Link habilitado, solo escucha durante unos 5 segundos antes de pasar al estado de reenvío.

Las opciones se definen como:

- Enable (Activar): activa el enlace rápido inmediatamente.

- Automático: habilita el enlace rápido unos segundos después de que la interfaz se active. Esto permite al STP resolver loops antes de habilitar el link rápido.

- Disable (Desactivar): desactiva el enlace rápido.

Paso 10. La opción Root Guard proporciona una manera de aplicar la ubicación del root bridge en la red. Marque la casilla Enable si desea activar Root Guard.

Paso 11. Las Unidades de datos de protocolo de puente (BPDU) se intercambian a través de los puentes para detectar bucles en una topología de red. La protección BPDU le permite aplicar los bordes del dominio STP y mantener la topología activa predecible. Los dispositivos detrás de los puertos que tienen activada la protección BPDU no pueden influir en la topología STP. En la recepción de las BPDU, la operación de protección de BPDU inhabilita el puerto que tiene BPDU configurado. En este caso, se recibe un mensaje BPDU y se genera una trampa SNMP apropiada. Marque la casilla Enable si desea habilitar la protección BPDU.

Paso 12. En el campo BPDUHandling, seleccione cómo se administran los paquetes BPDU cuando el STP está inhabilitado en el puerto o el dispositivo. Las BPDU se utilizan para transmitir información del árbol de expansión.

Las opciones disponibles son:

- Usar configuración global: seleccione esta opción para utilizar la configuración definida en el

- Estado de STP y configuración global en la página SG350XG y SG550XG.

- Filtrado: Filtra los paquetes BPDU cuando el Spanning Tree está inhabilitado en una interfaz.

- Inundación: Inunda los paquetes BPDU cuando el Spanning Tree está inhabilitado en una interfaz.

Paso 13. En el campo Path Cost, seleccione Use Default que utiliza el costo predeterminado generado por el sistema o User Defined que establece la contribución del puerto al costo de la trayectoria raíz.

Paso 14. En el campo Priority, establezca el valor de prioridad del puerto. El valor de prioridad influye en la elección del puerto cuando un puente tiene dos puertos conectados en un loop. La prioridad es un valor entre 0 y 240, establecido en incrementos de 16. La prioridad más baja es 0 y la más alta es 240.

El Estado del puerto muestra el estado STP actual de un puerto.

Los estados se definen como:

- Desactivado: STP está actualmente desactivado en el puerto. El puerto reenvía el tráfico mientras aprende las direcciones MAC.

- Bloqueo: el puerto está bloqueado actualmente y no puede reenviar el tráfico (con la excepción de los datos BPDU) ni aprender las direcciones MAC.

- Escucha: el puerto está en modo de escucha. El puerto no puede reenviar tráfico y no puede aprender direcciones MAC.

- Aprendizaje: el puerto está en modo de aprendizaje. El puerto no puede reenviar tráfico, pero puede aprender nuevas direcciones MAC.

- Reenvío: el puerto está en modo de reenvío. El puerto puede reenviar tráfico y aprender nuevas direcciones MAC.

El ID de puente designado muestra la prioridad del puente y la dirección MAC del puente designado.

El ID de puerto designado muestra la prioridad y la interfaz del puerto seleccionado.

El Costo designado muestra el costo del puerto que participa en la topología STP. Los puertos con un costo menor son menos propensos a ser bloqueados si STP detecta loops.

El Forward Transitions muestra el número de veces que el puerto ha cambiado del estado de bloqueo al estado de reenvío.

El Speed muestra la velocidad del puerto.

Nota: Esta opción no está disponible si ha seleccionado LAG en el paso 4.

El LAG muestra el LAG al que pertenece el puerto. Si un puerto es miembro de un LAG, la configuración del LAG invalida la configuración del puerto.

Nota: Esta opción no está disponible si ha seleccionado LAG en el paso 4.

Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar). Los parámetros de la interfaz se escriben en el archivo de configuración en ejecución.

Paso 16. Si desea copiar rápidamente los parámetros de un puerto a otro puerto o grupo de puertos, seleccione su botón de opción en STP Interface Settings y haga clic en el botón Copy Settings....

Paso 17. En la ventana Copy Settings, ingrese los puertos a los que desea copiar en el campo de texto. Puede especificar varios puertos, separados por comas, o un intervalo de puertos.

Paso 18. Haga clic en Apply (Aplicar). Se copian los parámetros.