Objetivo

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros de eficiencia energética en los SG350XG y SG550XG.

Introducción

Los switches SG350XG y SG550XG son compatibles con IEEE 802.3az EEE (Ethernet de eficiencia energética) y Ethernet verde. Estas características son una serie de modificaciones que harán que el switch utilice menos energía, lo que lo hará más eficiente en términos energéticos y rentable. Por ejemplo, puede inhabilitar los puertos cuando no transmiten ni reciben datos, pero el switch los considera administrativamente activos. Si es necesario mover los datos, el puerto se despertará rápidamente, sin pérdida de paquetes.

Dispositivos aplicables

- SG350XG

- SG550XG

Versión del software

- v2.0.0.73

Configuración de las propiedades globales de energía

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración de puertos > Ethernet verde > Propiedades.

Se abre la página Propiedades.

Para que los parámetros de esta página sean efectivos, es posible que tenga que configurar puertos individuales. Para ello, haga clic en el enlace Nota:Port Settings de la parte superior de la página para ir a la página Port Settings. Esto se describe en la siguiente sección.

Paso 2. (Opcional) En el campo Port LEDs, desmarque la casilla Enable para apagar todos los LED de puerto en el switch. Está activado de forma predeterminada.

Además, los campos siguientes tienen más información:

- Modo de detección de energía: este campo muestra si el modo de detección de energía está habilitado o desactivado. Está habilitado de forma predeterminada. Esta función permite que los puertos inactivos se muevan a un estado de baja energía, mientras siguen administrativamente activos. La recuperación de este estado es rápida, transparente y no produce pérdida de paquetes. Los puertos GE y FE admiten este modo.

- Corto alcance: este campo muestra si el modo de corto alcance está habilitado o desactivado. Está habilitado de forma predeterminada. Esta función reduce el consumo de energía de un puerto si detecta un cable corto. Este modo sólo se admite en los puertos RJ45 GE; no se aplica a los puertos combinados.

- Ahorro de energía: muestra el porcentaje de energía ahorrada mediante Ethernet verde y de corto alcance. No muestra información sobre la energía guardada por EEE.

- Energía acumulada guardada: muestra la cantidad de energía ahorrada desde el último reinicio del dispositivo.

Para restablecer el campo Nota:Acumulative Energy Saved, haga clic en el botón Reset Energy Saving Counter.

Paso 3. (Opcional) En el campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), la casilla de verificación Enable está activada de forma predeterminada. Esto habilita globalmente los EEE y es distinto de Ethernet verde. Los estándares EEE fueron creados por IEEE para reducir el consumo de energía durante periodos de baja actividad. Puede desactivar EEE desmarcando esta casilla.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar). Los parámetros de alimentación se aplican inmediatamente.

Configuración de las Propiedades de Puerto Individual

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Port Management > Green Ethernet > Port Settings.

Se abre la página Port Settings.

La captura de pantalla muestra 10 puertos por página, pero el valor predeterminado es mostrar todos los puertos en la misma página. Esta configuración se puede ajustar con la lista desplegable en la esquina superior derecha de la Tabla de Nota:Configuración de Puertos.

Para que los parámetros de esta página sean efectivos, es posible que tenga que configurar los parámetros globales. Para ello, haga clic en el enlace Propiedades de la parte superior de la página para ir a la página Propiedades. Esto se describe en la sección anterior.

Paso 2. Seleccione el botón de opción de un puerto en la Tabla de Configuración de Puerto y luego haga clic en Editar... para editar sus parámetros energéticos en la ventana Editar Configuración de Puerto.

Paso 3. En el campo Interface, use las desplegables Unit y Port para seleccionar un puerto en un switch para configurar. Este campo muestra automáticamente el puerto seleccionado de la Tabla de Configuración de Puertos, y se utiliza principalmente para cambiar entre diferentes puertos sin volver a la página anterior.

Paso 4. En el campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), marque la casilla Enable para habilitar EEE para el puerto específico. Está activado de forma predeterminada.

Paso 5. En el campo LLDP de Ethernet de eficiencia energética (EEE) de 802.3, marque la casilla Enable para que el puerto anuncie sus capacidades EEE a través de LLDP (protocolo de detección de capa de enlace). Está activado de forma predeterminada.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). La configuración del puerto se actualiza inmediatamente. A continuación, puede hacer clic en Cerrar para volver a la página Port Settings, o elegir otro puerto para configurar en el campo Interface.

Paso 7. Si desea copiar rápidamente los parámetros de un puerto a otro puerto o grupo de puertos, seleccione su botón de opción en la Tabla de configuración de puertos y haga clic en el botón Copy Settings....

Paso 8. En la ventana Copiar configuración, introduzca los puertos a los que desea copiar en el campo de texto. Puede especificar varios puertos, separados por comas o un intervalo de puertos.

Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar). Se copian los parámetros.

Ahora ha configurado correctamente los parámetros de eficiencia energética en el switch SG350XG o SG550XG.