Objetivo

Un servicio Syslog acepta mensajes y los almacena en archivos o los imprime de acuerdo con un simple archivo de configuración. Esta forma de registro es la mejor disponible para los dispositivos de Cisco porque puede proporcionar almacenamiento protegido a largo plazo para los registros. Esto es útil tanto en la resolución de problemas rutinaria como en la gestión de incidentes.

La agregación de registros significa que varios mensajes syslog del mismo tipo no aparecerán en la pantalla cada vez que se produzca una instancia. La habilitación de la agregación de registros le permite filtrar los mensajes del sistema que recibirá durante un período de tiempo específico. Recopila algunos mensajes syslog del mismo tipo para que no aparezcan cuando se produzcan, sino que más bien aparezcan en un intervalo especificado.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los ajustes de agregación de registros en el switch inteligente de la serie Sx250.

Dispositivos aplicables

- Serie SG250

- Serie SF250

Versión del software

- 2.1.0.63

Configuración de la configuración de agregación de registros

Habilitar configuración de agregación de registro

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y luego elija Administration > System Log > Log Settings.

Nota: En este escenario, se utiliza el switch SG250-10P.

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable Syslog Aggregator para habilitar la agregación de mensajes y trampas de Syslog. Si se activa, los mensajes y las trampas de Syslog idénticos y contiguos se agregan sobre el máximo especificado. Tiempo de agregación y enviado en un solo mensaje. Los mensajes agregados se envían en el orden de llegada. Cada mensaje indica el número de veces que fue agregado.

Nota: El agregador de Syslog está desactivado de forma predeterminada.

Paso 3. (Opcional) Introduzca un valor en segundos en el valor Max. Campo Tiempo de Agregación para especificar un intervalo de cuando aparecerían los mensajes. El valor predeterminado es 300 segundos.’

Paso 4. (Opcional) Para agregar un identificador de origen a los mensajes de Syslog, elija un identificador de origen entre las siguientes opciones:

- Ninguno: no incluya el identificador de origen en los mensajes de Syslog.

- Dirección IPv4: incluya la dirección IPv4 de la interfaz de envío en los mensajes de Syslog

- Dirección IPv6: incluya la dirección IPv6 de la interfaz de envío en los mensajes de Syslog

- Definido por el usuario: introduzca una descripción que se incluirá en los mensajes de Syslog.

Nota: En este ejemplo, se elige la dirección IPv4. El identificador de autor predeterminado se establece en Ninguno.

Paso 5. (Opcional) En el área Registro de memoria RAM, verifique o desmarque para elegir los niveles de gravedad de los mensajes que se registrarán en la Memoria de acceso aleatorio (RAM).

Los valores para el nivel de gravedad son los siguientes:

- 0 — Emergencia

- 1 — Alerta

- 2 — Crítico

- 3 — Error

- 4 — Advertencia

- 5 — Aviso

- 6 - Información

- 7 — Debug

Paso 6. (Opcional) En el área Registro de memoria Flash, verifique o desmarque para elegir los niveles de gravedad de los mensajes que se registrarán en la memoria Flash. Consulte los mismos valores definidos en el Paso 5 anterior.

Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en el archivo de configuración en ejecución.

Paso 8. Haga clic en Guardar para actualizar el archivo de configuración de inicio.

Ahora debería haber configurado la configuración de agregación de registros en su switch inteligente serie Sx250.

Ver o borrar registros de la RAM

La página Memoria RAM muestra todos los mensajes guardados en la memoria RAM (caché) en orden cronológico. Las entradas se almacenan en el registro de RAM según la configuración de la página Configuración de registro.

Paso 1. Para ver los registros de la Memoria RAM, elija Estado y Estadísticas > Ver registro > Memoria RAM.

Paso 2. (Opcional) Para activar o desactivar el parpadeo del icono de alerta, haga clic en el botón Icono de alerta parpadeante. El valor predeterminado es Enabled (Activado) y el botón muestra Disable Alert Icon Blinking (Desactivar parpadeo de iconos de alerta).

Nota: En la siguiente imagen, el Icono de alerta parpadeante está habilitado.

Paso 3. (Opcional) Para activar o desactivar el emergente Registro, haga clic en el botón emergente Registro. El valor predeterminado es Enabled (Activado) y el botón muestra Disable Log Popup (Desactivar emergente de registro).

Nota: El umbral de registro actual muestra la configuración actual de registro de RAM. Al hacer clic en el enlace Editar, accederá a la página Configuración de registro.

La página Memoria RAM contiene los siguientes campos:

- Índice de registro: número de entrada de registro

- Tiempo de registro: hora en que se generó el mensaje

- Gravedad: gravedad del evento

- Descripción: texto del mensaje que describe el evento

Paso 4. (Opcional) Para borrar los mensajes de registro, desplácese hacia abajo en la página y haga clic en Los mensajes se borran.Borrar registros.

Ahora debería haber visto o borrado los mensajes de registro en la memoria RAM de su Sx250 Series Smart Switch.

Ver o borrar registros de la memoria Flash

La página Memoria Flash muestra los mensajes almacenados en la memoria Flash, en orden cronológico. La gravedad mínima para el registro se configura en la página Configuración de registro. Los logs de Flash permanecen cuando se reinicia el dispositivo. Puede borrar los registros manualmente.

Paso 1. Para ver los registros de la Memoria Flash, elija Estado y Estadísticas > Ver registro > Memoria Flash.

Nota: El umbral de registro actual muestra la configuración actual de registro de memoria Flash. Al hacer clic en el enlace Edit, accederá a la página Log Settings (Configuración de registro).

Esta página contiene los campos siguientes:

- Índice de registro: número de entrada de registro

- Tiempo de registro: hora en que se generó el mensaje

- Gravedad: gravedad del evento

- Descripción: texto del mensaje que describe el evento

Paso 2. (Opcional) Para borrar los mensajes de registro, desplácese hacia abajo en la página y haga clic en Los mensajes se borran.Borrar registros.

Ahora debería haber visto o borrado los mensajes de registro en la Memoria Flash de su switch inteligente serie Sx250.