Vía interfaz de usuario web A través de CLI

Objetivo

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los parámetros de pila en el switch Cisco Business de la serie 350.

Introducción

El apilamiento le permite ampliar la capacidad de su red sin la molestia de administrar varios dispositivos. A continuación, los switches apilados se gestionan colectivamente como un único dispositivo lógico. En algunos casos, los puertos de pila pueden convertirse en miembros de una pila de grupos de agregación de enlaces (LAG), lo que aumenta el ancho de banda de las interfaces de pila.

Si no está familiarizado con los siguientes términos, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos .

Para obtener más información sobre el apilamiento, haga clic aquí para ver el artículo - ¿Qué es el apilamiento?

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBS350 (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

- CBS350-2X (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

- CBS350-4X (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

Para ver modelos específicos que se pueden apilar en esta serie, consulte la Comparación del modelo CBS350.

La topología de pila muestra si la topología de la pila está en cadena o en anillo. En este ejemplo, la topología es Cadena.

El switch Stack Active muestra el ID de unidad de la unidad activa de la pila. En este ejemplo, el switch que se está configurando (Unidad 1) es el Active de la pila.

Paso 3. Haga clic en al menos dos puertos para configurarlos como puertos de apilamiento. Incluya el puerto que está conectado al otro switch.

En este ejemplo, se eligen XG3 y XG4.

Paso 4. Elija un ID de unidad de la lista desplegable o elija Auto para que el sistema asigne el ID de unidad.

En este ejemplo, se elige 1.

La velocidad de conexión de pila x unidad muestra la velocidad de la conexión de pila.

Paso 5. Haga clic en Aplicar y reiniciar.

Paso 6. Cuando el mensaje emergente lo solicite, haga clic en Aceptar. Los parámetros se copian en el archivo de configuración en ejecución y se reinicia la pila.

Paso 7. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del switch.

Se le solicitará que configure una nueva contraseña para una mejor protección de su red.

Paso 8. Elija Administration > Stack Management. El switch debe mostrar los parámetros configurados en el switch activo.

Ahora ha configurado los parámetros de pila de su unidad activa.

Configuración de la configuración de la pila en el switch de espera o de miembro

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web de su switch y luego elija Administration > Stack Management.

También puede hacer clic en la opción Administrar pila en Configuración inicial en la página Introducción.

Paso 2. Haga clic en una opción del modo de pila. Las opciones son:

- Apilamiento nativo: el switch forma parte de una pila en la que todas las unidades son del mismo tipo.

- Apilamiento híbrido: el switch forma parte de una pila que puede consistir en un tipo mixto de dispositivos CBS 350.

¿No está seguro de qué modo debe elegir? Puede utilizar la herramienta de selección de modo de apilamiento para averiguarlo.

En este ejemplo, se elige el apilamiento híbrido.

La topología de pila muestra si la topología de la pila está en cadena o en anillo.

Stack Active muestra el ID de unidad de la unidad activa de la pila.

Paso 3. Haga clic en al menos dos puertos para configurarlos como puertos de apilamiento. Incluya el puerto que está conectado al otro switch.

En este ejemplo, se eligen XG3 y XG4.

Paso 4. Elija un ID de unidad de la lista desplegable o elija Auto para que el sistema asigne el ID de unidad.

En este ejemplo, se elige Auto (Automático).

La velocidad de conexión de pila x unidad muestra la velocidad de la conexión de pila.

Paso 5. Haga clic en Aplicar y reiniciar.

Paso 6. Cuando el mensaje emergente lo solicite, haga clic en Aceptar.

El switch se reiniciará y aplicará los parámetros de configuración.

Paso 7. Inicie sesión en la utilidad basada en web de su switch activo y luego elija Administration > Stack Management.

La página Stack Management (Administración de pilas) debe mostrar los parámetros del switch Activo y En espera.

Paso 8. Repita los pasos del 1 al 8 para configurar las unidades de miembro.

Ahora ha configurado los parámetros de pila en los switches Cisco Business de la serie 350.

¿Desea obtener más artículos sobre su switch CBS350? Consulte cualquiera de los enlaces siguientes para obtener más información.

Parámetros de dirección IP             Selector de modo de apilamiento             Pautas de apilamiento             Autenticación de usuario SSH             Autenticación del servidor SSH             Recuperación de contraseña             Acceso a CLI con PuTTY             Crear VLAN             Restablecer switch