Fecha identificada

25 de may de 2017

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

RV130W

1.0.3.22

Descripción de problemas

Si se ha configurado una lista de control de acceso (ACL) para permitir el tráfico de un host o red específicos y, a continuación, se configura una lista de control de acceso (ACL) de bloqueo, la lista de control de acceso de bloqueo denegará el tráfico que se supone está permitido.

Estado actual

La versión de software beta 1.0.3.25 solucionó este problema y el firmware público se publicará en la próxima versión oficial del firmware de RV130W.