Fecha identificada

9 de may de 2017

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

RV130W

1.0.3.14, 1.0.3.16

Descripción de problemas

Los módems AC340U y UML290 del RV130W dejan de funcionar cuando se inician sesión para la administración remota. Se desconecta y vuelve a estar en línea después de unos minutos. Este problema sólo ocurre cuando se conecta a la WAN a través de un módem USB y no con una conexión por cable.

Estado actual

Se recomienda utilizar IPSec VPN para la administración remota en lugar de a través de un mecanismo de seguridad 3G/4G. El problema se solucionará en la próxima versión oficial del firmware de RV130W.