Aviso especial: Estructura de licencias: Firmware versiones 1.0.3.15 y posteriores. De ahora en adelante, AnyConnect sólo cobrará licencias de cliente.

Para obtener información adicional sobre las licencias de AnyConnect en los routers de la serie RV340, consulte el artículo Licencia de AnyConnect para los routers de la serie RV340.

Introducción

El RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router con tecnología inalámbrica forma parte de la serie RV34x y es la contraparte inalámbrica del router RV340. Es fácil de usar, flexible, de alto rendimiento y duradera, lo que lo hace idóneo para las pequeñas empresas. Ahora que cuenta con varias funciones de seguridad adicionales, como filtrado web, control de aplicaciones y IP Source Guard, el RV340W ofrece conectividad inalámbrica, por cable y de banda ancha de alta seguridad a oficinas pequeñas y empleados remotos. Estas nuevas funciones de seguridad también proporcionan la facilidad para ajustar la actividad permitida en la red.

Este artículo pretende mostrar las especificaciones del producto del RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router con tecnología inalámbrica.

Nota: Para obtener más información sobre el RV340W Dual WAN Gigabit VPN Router con tecnología inalámbrica, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

802.11 (Wi-Fi), 802.11ac, 802.1n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802 .1w (árbol de extensión rápido), 802.1X (autenticación de seguridad), 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058) y RIP v2 (RFC 1723)

Sistema operativo

Linux

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Puertos

LAN, WAN, USB, consola

Interfaces físicas

Especificaciones

Descripción

Puertos

4 Ethernet RJ-45 10/100/1000

2 WAN

2 puertos USB

1 consola

Botones

Botón Reset (Reinicio), botón Wi-Fi

Switch

Interruptor de encendido

Seguridad Física

Kensington

Yes

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

(An. x Pr. x Pr.)

280 x 44 x 170 mm

Peso

1,2 kg

Capacidades de red

Especificaciones

Descripciones

Soporte de VLAN

Sí; VLAN basadas en puerto y basadas en etiquetas 802.1Q

Protocolos de red

Servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Protocolo de Tunelización punto a Punto (PPTP)

Proxy del sistema de nombres de dominio (DNS)

Reenvío multidifusión y proxy del protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Sistema dinámico de nombres de dominio (DynDNS, NOIP)

Traducción de direcciones de red (NAT), traducción de direcciones de puerto (PAT)

NAT uno a uno

Administración de puertos

Reflejo de Puerto

Número de VLAN

1 VLAN de administración (rango 1-4096), hasta 32 VLAN

Suplicante 802.1X

Yes

Protocolos de ruteo

Routing estático

Routing dinámico

RIP v1 y v2

NAT

protocolo PAT, traducción de puerto de dirección de red (NAPT)

Perímetro de red (DMZ)

Software configurable para cualquier dirección IP de LAN

Spanning Tree

Yes

Equilibrio de carga

Yes

IPv6

IPv4 e IPv6 de doble pila

Tunelización 6a4

Configuración automática de dirección sin estado

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 en LAN

Cliente DHCP v6 para conectividad WAN

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) v6

Routing IPv6 estático

Routing IPv6 dinámico con RIPng

Compatibilidad con host IPv6

RADIUS IPv6,

Network Time Protocol (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 32 VLAN activas más una VLAN de administración

Security

Especificaciones

Descripción

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS

Firewall

Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI), reenvío y activación de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS), DMZ basada en software

Ataques DoS evitados:

- Inundación SYN

- Eco Storm

- Inundación ICMP

- Inundación UDP

- Inundación de TCP

Bloquea Java, cookies, active-X y proxy HTTP

Filtro web

Filtra sitios web malintencionados y bloquea sitios web dañinos

Filtro de contenido

Bloqueo de URL estático o bloqueo de palabras clave

Control de aplicaciones

Yes

VPN

Especificaciones

Descripción

IPSec

50 conexiones simultáneas (cualquier combinación de acceso remoto y de sitio a sitio), rendimiento de hasta 650 Mbps

Acceso remoto IPSec

Yes

L2TP sobre IPSec

Yes

GRE sobre IPSec

Yes

Cisco SSL VPN (Cisco AnyConnect)

2 túneles incluidos. Máximo de 50 túneles con licencias de router opcionales. Rendimiento de hasta 33 Mbps

PPTP (Protocolo de arquitectura de túneles punto a punto)

25 conexiones, rendimiento de hasta 100 Mbps

Modo de teletrabajador (Cisco IPSec VPN)

El router actúa como cliente para conectarse al gateway VPN central en modo de teletrabajador.

Paso a través de VPN

IPSec, PPTP, L2TP

Configuración

Especificaciones

Descripción

interfaz de usuario web

Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS)

Interfaz de línea de comandos (CLI)

Línea de comandos con SSH

Protocolos de administración

Navegador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Local, remoto syslog , alertas de correo electrónico

Diagnóstico de red

Registro, ping, traceroute, búsqueda de DNS y duplicación de puertos

Actualización de firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado y exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, Protocolo de configuración dinámica de hosts)

DHCP Client

host IPv6

Yes

redireccionamiento HTTP

Yes

Hora del sistema

Admite NTP, entrada manual de ahorro de luz diurna

Idiomas

GUI compatible con inglés

Tecnología inalámbrica

Especificaciones

Descripción

Tipo de radio y modulación

Radio doble, multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 4x4 con 2 flujos espaciales a 5 GHz

MIMO 3x3 con 2 flujos espaciales a 2,4 GHz

Canales de 20, 40 y 80 MHz para 802.11ac

20 y 40 Mhz para 802.11n

Velocidad de datos PHY de hasta 2,7 Gbps:

- 2,4 GHz: 450 Mbps (64-QAM), 600 Mbps (256-QAM)

- 5 GHz: 1,7 Gbps (256-QAM), 2,1 Gbps (1024-QAM)

Selección dinámica de frecuencia (DFS) 802.11

Canales operativos

11 Norteamérica, 13 de Europa, selección automática de canales

Aislamiento inalámbrico

Aislamiento inalámbrico entre clientes

Antenas externas

4

Ganancia de la antena en dBi

2,4 GHz: 3 dBi por antena

5 GHz: 5 dBi por antena

Sensibilidad del receptor

2,4 GHz:

-802.11b: -82 dBm a 11 Mbps,

-802.11g: -71 dBm a 54 Mbps,

802.11n (HT20): -69 dBm en MCS7,

HT20, -65 dBm en mcs15, HT40

5 GHz:

-802.11ac (VHT20): -59 dBm en MCS8

-802.11ac (VHT40): -54 dBm en MCS9

-802.11ac (VHT80): -51 dBm en MCS9

Radiofrecuencia

Dual-band, funciona a 2,4 GHz y 5 GHz

Clientes WLAN activos

Admite hasta 50 clientes simultáneos

Varios SSID

Admite varios identificadores de conjunto de servicios (SSID), hasta 8 redes virtuales independientes, 4 por radio.

Mapa de VLAN inalámbrica

Admite asignación SSID a VLAN con aislamiento de cliente inalámbrico

Seguridad WLAN

Privacidad equivalente a conexión con cables (WEP), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimedia Wi-Fi (WMM)

WMM, ahorro de energía WMM (WMM-PS)

Entorno

Especificaciones

Descripción

Energía

12 V 1,5 A

Certificaciones

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura operativa

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De 0 a 70 °C (de 32 a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 85 %, sin condensación

Humedad de almacenamiento

Del 5 % al 90 %, sin condensación