Objetivo

El router VPN inalámbrico multifunción Cisco RV130W con filtrado web es un dispositivo flexible, de alto rendimiento y fácil de usar, adecuado para las pequeñas empresas. Ahora con el filtrado web, el nuevo RV130W ofrece conectividad inalámbrica, de banda ancha y de alta seguridad a oficinas pequeñas y empleados remotos. También se puede utilizar como router inalámbrico independiente, punto de acceso, puente o repetidor para implementaciones flexibles, lo que ofrece protección de la inversión a medida que su empresa necesita evolucionar.

Este artículo tiene como objetivo proporcionar especificaciones del producto sobre el RV130W Wireless Multifunction VPN Router con filtrado web.

Nota: Para obtener más información sobre el RV130W Wireless Multifunction VPN Router con Filtrado Web, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (autenticación de seguridad), 802.1Q (VLAN), 802.1D (árbol de extensión) 802.11i (seguridad WPA2), 802.11e (QoS inalámbrica), protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 2460)

Sistema operativo

Linux

Antenas

2 antenas externas flexibles

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Interfaces físicas

Especificaciones

Descripción

Puertos

4 - Puertos LAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps con conmutador administrado, WAN, USB, puerto adaptador de alimentación de 12 VCC

Botones

Botón Reset (Reinicio), botón Power (Alimentación)

Indicadores luminosos

Power (Alimentación), VPN, LAN (1-4), WAN, USB y WLAN

Ranura de bloqueo

Ranura para bloqueo Kensington

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

(An. x Pr. x Pr.)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm

Peso

0,72 kg

Capacidades de red

Especificaciones

Descripción

Soporte de VLAN

Yes

Protocolos de red

Servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Protocolo de Tunelización punto a Punto (PPTP)

Proxy DNS

Reenvío multidifusión y proxy del protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Sistema dinámico de nombres de dominio (DynDNS), sin protocolo de Internet (NOIP)

Traducción de direcciones de red (NAT), traducción de direcciones de puerto (PAT)

DMZ configurable por software para cualquier dirección IP LAN

NAT uno a uno

Administración de puertos

Reflejo de Puerto

Bonjour

Número de VLAN

5 VLAN activas (rango 3-4096)

WLAN

Punto de acceso inalámbrico 802.11n integrado de alta velocidad

Suplicante 802.1X

Yes

Protocolos de ruteo

Routing estático

Routing dinámico

RIP v1 y v2

Ruteo Entre VLAN

traducción de Dirección de Red (NAT)

protocolo PAT, traducción de puerto de dirección de red (NAPT)

Perímetro de red (DMZ)

Software configurable para cualquier dirección IP de LAN

Spanning Tree

Yes

Equilibrio de carga

Yes

Quality of Service (QoS)

Cola WAN

3 colas

Compatibilidad con punto de código de servicios diferenciados (DSCP)

Clase de servicio (CoS)

Administración del ancho de banda para priorizar el servicio

IPv6

IPv4 e IPv6 de doble pila

Tunelización 6a4

Configuración automática de dirección sin estado

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 en LAN

Cliente DHCP v6 para conectividad WAN

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) v6

Routing IPv6 estático

Routing IPv6 dinámico con RIPng

Compatibilidad con host IPv6

RADIUS IPv6

Network Time Protocol (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 32 VLAN activas más una VLAN de administración

Tecnología inalámbrica

Especificaciones

Descripción

Tipo de radio y modulación

802.11b: espectro de extensión de secuencia directa (DSSS), 802.11g: multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), 802.11n: OFDM

WLAN

Punto de acceso basado en estándares IEEE 802.11n de 2,4 GHz con compatibilidad con 802.11b/g

Canales operativos

11 Norteamérica, 13 de Europa, selección automática de canales

Aislamiento inalámbrico

Aislamiento inalámbrico entre clientes

Ganancia de la antena en dBi

2 antenas externas flexibles

Potencia de transmisión

802.11b: 16,5 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm

Sensibilidad del receptor

-87 dBm a 11 Mbps, -71 dBm a 54 Mbps, -68 dBm a mcs15, HT20, -66 dBm a mcs15, HT40

Radio Frequency (Frecuencia de radio)

Banda única, funciona a 2,4 GHz

Servicio de dominio inalámbrico (WDS)

Permite que hasta 4 dispositivos compatibles repitan las señales inalámbricas

Modos de funcionamiento

Router multifunción dispositivo-inalámbrico, modo de punto de acceso con WDS, modo de puente punto a punto con WDS, modo de puente punto a punto con WDS, modo de repetidor con WDS

Clientes WLAN activos

Admite hasta 64 clientes simultáneos en modo de router inalámbrico y modo de punto de acceso inalámbrico

Varios SSID

Admite varios identificadores de conjunto de servicios (SSID), hasta 4 redes virtuales independientes

Seguridad WLAN

Privacidad equivalente a conexión con cables (WEP), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimedia Wi-Fi

WMM, ahorro de energía WMM (WMM-PS)

Security

Especificaciones

Descripción

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS, complejidad de nombre de usuario/contraseña

Firewall

Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI), reenvío y activación de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS), DMZ basada en software

Ataques DoS evitados:

- Inundación SYN

- Eco Storm

- Inundación ICMP

- Inundación UDP

- Inundación de TCP

Bloquea Java, cookies, active-X y proxy HTTP

Filtro web

Filtra sitios web malintencionados y bloquea sitios web dañinos

IP Source Guard

Enlazar direcciones IP a direcciones MAC

VPN

Puerta de enlace a VPN IPsec de gateway

10 túneles IPsec de gateway a gateway

IPsec de cliente a gateway

10 túneles IPsec de cliente a gateway mediante el cliente VPNGreenBow y ShrewSoft

VPN PPTP

10 túneles máximos

Paso a través de VPN

Transferencia de protocolo de túnel de capa 2 (L2TP)/IPSec/PPTP

Rendimiento de VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuración

Especificaciones

Descripción

utilidad basada en Web

Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS)

Protocolos de administración

Navegador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Alertas de correo electrónico, syslog remoto y local

Diagnóstico de red

Alertas de correo electrónico, syslog remoto y local

Actualización de firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado y exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, Protocolo de configuración dinámica de hosts)

DHCP Client

host IPv6

Yes

redireccionamiento HTTP

Yes

Hora del sistema

Admite NTP, entrada manual de ahorro de luz diurna

Idiomas

Soporte de GUI en inglés

Entorno

Especificaciones

Descripción

Energía

12 V 2,5 A

Certificaciones

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura operativa

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20° a 70 °C (de -4° a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 85 %, sin condensación