Introducción

Este artículo tiene como objetivo proporcionar especificaciones del producto tipo "back of the box" sobre el router VPN Dual-WAN RV345. Para obtener una visión más detallada, haga clic aquí para ver la hoja de datos consolidada de la serie RV34X.

El router VPN Dual-WAN RV345, que forma parte de la serie RV34x, es un router flexible, de alto rendimiento y duradero fácil de usar que resulta adecuado para las pequeñas empresas. El nuevo RV345, con varias funciones de seguridad añadidas, como filtrado web, control de aplicaciones y protección IP de origen, ofrece conectividad por cable, de banda ancha y de alta seguridad a oficinas pequeñas y empleados remotos. Estas nuevas funciones de seguridad también proporcionan la facilidad para ajustar la actividad permitida en la red.

Nota: Para ver "¿qué hay en la caja?" artículo estilo sobre el router VPN Dual-WAN RV345, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.11e (QoS inalámbrica), protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791) e IPv6 2460)

Sistema operativo

Linux

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Puertos

LAN, WAN, USB, consola

Interfaces físicas

Especificaciones

Descripción

Puertos

16 Ethernet 10/100/1000, compatible con 802.3af

1 puerto de consola

Puerto de adaptador de alimentación de 12 V CC 2.5 A

2 WAN

2 puertos USB

Botones

Botón Reset (Reinicio)

Switch

Interruptor de encendido

Ranura de bloqueo

Ranura para bloqueo Kensington

Montaje y seguridad física

Opciones de montaje

Se proporcionan 2 soportes de montaje en bastidor, incluidos 8 tornillos.

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

(An. x Pr. x Pr.)

280 x 44 x 170 mm

Peso

1,2 kg

Capacidades de red

Especificaciones

Especificaciones

Soporte de VLAN

Yes

Protocolos de red

Servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Protocolo de Tunelización punto a Punto (PPTP)

Proxy DNS

Reenvío multidifusión y proxy del protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP)

Sistema dinámico de nombres de dominio (DynDNS), sin protocolo de Internet (NOIP)

Traducción de direcciones de red (NAT), traducción de direcciones de puerto (PAT)

NAT uno a uno

Administración de puertos

Reflejo de Puerto

Bonjour

Número de VLAN

1 VLAN activa (intervalo 2-4096)

Protocolos de ruteo

Routing estático

Routing dinámico

RIP v1 y v2

Ruteo Entre VLAN

traducción de Dirección de Red (NAT)

protocolo PAT, traducción de puerto de dirección de red (NAPT)

Perímetro de red (DMZ)

Software configurable para cualquier dirección IP de LAN

Equilibrio de carga

Yes

Quality of Service (QoS)

Cola WAN

3 colas

Compatibilidad con punto de código de servicios diferenciados (DSCP)

Clase de servicio (CoS)

Administración del ancho de banda para priorizar el servicio

IPv6

IPv4 e IPv6 de doble pila

Tunelización 6a4

Configuración automática de dirección sin estado

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 en LAN

Cliente DHCPv6 para conectividad WAN

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) v6

Routing IPv6 estático

Routing IPv6 dinámico con RIPng

Compatibilidad con host IPv6

RADIUS IPv6

Network Time Protocol (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q para 5 VLAN activas

Security

Especificaciones

Descripción

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS, complejidad de nombre de usuario/contraseña

Firewall

Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI), reenvío y activación de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS), DMZ basada en software

Ataques DoS evitados:

- Inundación SYN

- Eco Storm

- Inundación ICMP

- Inundación UDP

- Inundación de TCP

Bloquea Java, cookies, active-X y proxy HTTP

Filtro web

Filtra sitios web malintencionados y bloquea sitios web dañinos

Filtro de contenido

Bloqueo de URL estático o bloqueo de palabras clave

Control de aplicaciones

Yes

IP Source Guard

Enlazar direcciones IP a direcciones MAC

VPN

IPSec

Sí; 50 túneles como máximo

Cliente a sitio

Yes

Cliente VPN de teletrabajador

Yes

Servidor PPTP

Sí; 25 túneles máximos

Servidor L2TP

Sí; 25 túneles máximos

VPN SSL

Sí; 50 túneles máximos

Rendimiento de VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuración

Especificaciones

Descripción

utilidad basada en Web

Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS)

Interfaz de línea de comandos (CLI)

Línea de comandos con SSH

Protocolos de administración

Navegador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Local, remoto syslog, alertas de correo electrónico

Diagnóstico de red

Registro, ping, traceroute, búsqueda de DNS y duplicación de puertos

Actualización de firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado y exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, Protocolo de configuración dinámica de hosts)

DHCP Client

Host Pv6

Yes

redireccionamiento HTTP

Yes

Hora del sistema

Admite NTP, entrada manual de ahorro de luz diurna

Idiomas

Soporte de GUI en inglés

Entorno

Especificaciones

Descripción

Energía

12 V 2,5 A

Certificaciones

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura operativa

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20° a 70 °C (de -4° a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 85 %, sin condensación

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco