Objetivo

La traducción de direcciones de red estática (NAT) se utiliza para conservar las direcciones IP. Permite que las redes IP privadas con direcciones IP no registradas se conecten a Internet. NAT traduce las direcciones privadas (no globalmente únicas) de la red interna en direcciones legales antes de reenviarlas a otra red. Los sitios que ya tienen direcciones IP registradas para los clientes en una red interna pueden querer ocultar esas direcciones de Internet para que los hackers no puedan atacar directamente a los clientes. Con las direcciones de cliente ocultas, se establece un grado de seguridad.

Con NAT dinámica y traducción de direcciones públicas (PAT), cada host utiliza una dirección o puerto diferentes para cada traducción posterior. Debido a que la dirección asignada es la misma para cada conexión consecutiva con NAT estática y existe una regla de traducción persistente, la NAT estática permite que los hosts de la red de destino inicien el tráfico a un host traducido

Este documento pretende mostrarle cómo configurar la NAT estática en el router de la serie RV34x.

Dispositivos aplicables

- Serie RV34x

Versión del software

- 1.0.01.11

Configuración de NAT estática

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija Firewall > Static NAT.

Paso 2. En la tabla NAT estática, haga clic en Agregar para crear una nueva entrada.

Paso 3. En el campo Private IP Range Begin, ingrese la dirección IP inicial del rango de direcciones IP que se mapeará al rango público.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 192.168.2.100.

Paso 4. En el campo Public IP Range Begin, introduzca el intervalo de direcciones IP inicial proporcionado por el proveedor de servicios de Internet (ISP).

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 182.132.7.128.

Paso 5. Ingrese el número de direcciones IP que se mapearán a la dirección IP pública en el campo Longitud del rango.

Nota: La longitud del rango no debe exceder el número de direcciones IP válidas. Para este ejemplo, se utiliza 7.

Paso 6. En la lista desplegable Services IP (IP de servicios), elija el tipo de servicio o protocolo que se aplicará a la NAT estática.

Nota: Para este ejemplo, se elige Todo el tráfico.

Paso 7. En la lista desplegable Interfaces, elija un origen o puerto para asignar la NAT estática.

Nota: Elija el puerto en el que entra el servicio de Internet. Para este ejemplo, se elige WAN1.

Paso 8. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.

Paso 9. (Opcional) Para agregar protocolos a la configuración de Administración de servicios, haga clic aquí.

Paso 10. (Opcional) Para guardar la configuración en el archivo de configuración de inicio, vaya a la página Copiar/Guardar configuración o haga clic en el icono situado en la parte superior de la página.

Ahora debería haber configurado correctamente la NAT estática en el router serie RV34x.