Objetivo

El router VPN Wireless-N ADSL2+ Cisco RV132W ofrece un rendimiento excelente y es fácil de configurar, implementar y utilizar. Este dispositivo se puede utilizar para conectarse a una interfaz de red de área extensa (WAN) Ethernet normal o a una interfaz de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL2+). También es compatible con Cisco FindIT Network Management, que le permite administrar dispositivos de Cisco compatibles, como switches, routers y puntos de acceso inalámbricos de Cisco. Para obtener más información sobre Cisco FindIT Network Management, haga clic aquí. El RV132W se adapta a las pequeñas oficinas domésticas (SOHO) y a las implementaciones más pequeñas con funciones de red privada virtual (VPN).

Este artículo pretende mostrar las especificaciones del producto del RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN Router.

Nota: Para obtener más información sobre el RV132W Wireless-N VPN Router, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w (árbol de extensión rápido), 802.1X (autenticación de seguridad), 80 2.1Q (VLAN), 802.11i (seguridad de acceso Wi-Fi protegido [WPA2]), 802.11e (QoS inalámbrica), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058), RIP (RFC 1723)

Interfaces físicas

Puertos

LAN, WAN, USB, consola

Switch

Botón de encendido (encendido, apagado)

Botones

Reinicio, Wi-Fi (activado, desactivado)

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Indicadores luminosos

Power (Alimentación), DSL o WAN, Internet, LAN (puertos 1-3), wireless, VPN, USB

Sistema operativo

Linux

Capacidades de red

Protocolos de red

Servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Protocolo de Tunelización punto a Punto (PPTP)

Proxy DNS

Agente Relay DHCP

Reenvío multidifusión y proxy del protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Sistema dinámico de nombres de dominio (DynDNS, NOIP)

Traducción de direcciones de red (NAT), traducción de direcciones de puerto (PAT)

NAT uno a uno

Administración de puertos

Reflejo de Puerto

DMZ configurable por software para cualquier dirección IP LAN

Gateways de capa de aplicación (ALG) del protocolo de inicio de sesión (SIP)

LAN

3 puertos LAN de 10/100 Mbps con un switch administrado

WAN

1 puerto WAN FE de 10/100 Mbps

WAN

1 ADSL2+

WLAN

Punto de acceso inalámbrico 802.11n integrado de alta velocidad

Protocolos de ruteo

Routing estático

Routing dinámico

RIP v1 y v2

Ruteo Entre VLAN

traducción de Dirección de Red (NAT)

Traducción de direcciones de puerto (PAT), protocolo de traducción de puertos de direcciones de red (NAPT)

soporte de VLAN

VLAN basadas en puerto y basadas en etiquetas 802.1Q

Número de VLAN

6 VLAN activas (intervalo 2-4094)

IPv6

IPv4 e IPv6 de doble pila

6.º

Configuración automática de dirección sin estado

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 en una LAN

Cliente DHCPv6 para conectividad WAN

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) v6

Routing IPv6 estático

Routing IPv6 dinámico con RIPng

Perímetro de red (DMZ)

Software configurable para cualquier dirección IP de LAN

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 6 VLAN activas

Security

Firewall

Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI), reenvío y activación de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS), DMZ basada en software

Ataques DoS evitados:

Inundación SYN

Eco Storm

Inundación ICMP

Inundación UDP

Inundación de TCP

Bloquear Java, cookies, active-X, proxy HTTP

Control de acceso

Listas de control de acceso IP; Control de acceso inalámbrico basado en MAC

Filtrado de contenido

Bloqueo de URL estático o bloqueo de palabras clave

Gestión segura

Complejidad de HTTPS, nombre de usuario y contraseña

Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

WPS

Privilegios de usuario

2 niveles de acceso: administrador e invitado

QoS

Prioridad basada en puerto 802.1p en puertos LAN, prioridad basada en aplicaciones en puertos WAN

4 colas

Compatibilidad con punto de código de servicios diferenciados (DSCP)

Clase de servicio (CoS)

Administración del ancho de banda para priorizar el servicio

Rendimiento

rendimiento de NAT

75 Mbps (WAN Ethernet)

Sesiones simultáneas

2000

Rendimiento de VPN IPsec (3DES, AES)

3 Mbps

Configuración

interfaz de usuario web

Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS)

Interfaz de línea de comandos (CLI)

Línea de comandos con SSH

Administración

interfaz de usuario web

Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS)

CLI

Línea de comandos con SSH

Protocolos de administración

Navegador web, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Registro de eventos

Alertas locales, syslog y de correo electrónico

Diagnóstico de red

Ping, Traceroute, búsqueda DNS y duplicación de puertos

Capacidad de actualización

Firmware actualizable a través de un navegador web, archivo de configuración importado o exportado

Hora del sistema

Admite NTP, ahorro de luz diurna, entrada manual

Idiomas

GUI compatible con inglés

Tecnología inalámbrica

Tipo de radio y modulación

802.11b: espectro de extensión de secuencia directa (DSSS), 802.11g: multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), 802.11n: OFDM

WLAN

Punto de acceso basado en estándares IEEE 802.11n de 2,4 GHz con compatibilidad con 802.11b/g

Canales operativos

11 Norteamérica, 13 de Europa, selección automática de canales

Aislamiento inalámbrico

Aislamiento inalámbrico entre clientes

Antenas internas

2

Ganancia de la antena en dBi

3 dBi

Potencia de transmisión

802.11b: 17 dBm +/- 2,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 2,5 dBm; 802.11n: 15 dBm +/- 2,5 dBm

Sensibilidad del receptor

-85 dBm a 11 Mbps, -73 dBm a 54 Mbps, -68 dBm a mcs15, HT20, -65 dBm a mcs15, HT40

Radiofrecuencia

Banda única, funciona a 2,4 GHz

Clientes WLAN activos

Admite hasta 50 clientes simultáneos

Varios SSID

Admite varios identificadores de conjunto de servicios (SSID), hasta 4 redes virtuales independientes

Mapa de VLAN inalámbrica

Admite asignación SSID a VLAN con aislamiento de cliente inalámbrico

seguridad WLAN

Privacidad equivalente a conexión con cables (WEP), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimedia Wi-Fi (WMM)

WMM, ahorro de energía WMM (WMM-PS)

Entorno

Energía

12 V, 1 A

Certificaciones

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura operativa

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20° a 70 °C (de -4° a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 85 %, sin condensación