Introducción

Este artículo tiene como objetivo proporcionar especificaciones del producto tipo "back of the box" sobre el router VPN Dual-WAN RV340. Para obtener una visión más detallada, haga clic aquí para ver la hoja de datos consolidada de la serie RV34X.

El ruteador VPN Dual-WAN RV340 es un dispositivo de alto rendimiento, flexible y fácil de usar que se adapta a las pequeñas empresas. Gracias a las funciones de seguridad añadidas, como el filtrado web, el control de aplicaciones y IP Source Guard, el nuevo RV340 ofrece conectividad por cable, de banda ancha y de alta seguridad a oficinas pequeñas y empleados remotos. Estas nuevas funciones de seguridad también facilitan el ajuste de la actividad permitida en la red.

Nota: Para ver "¿qué hay en la caja?" artículo estilo sobre el router VPN Dual-WAN RV340, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (autenticación de seguridad), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058), v2 (RFC 1723)

Sistema operativo

Linux

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Puertos

LAN, WAN, USB, consola

Interfaces físicas

Puertos

9 Ethernet 10/100/1000, compatible con 802.3af

2 WAN

2 puertos USB

Botones

Botón Reset (Reinicio)

Switch

Interruptor de encendido

Montaje y seguridad física

Varias opciones de montaje

Se proporcionan 2 soportes de montaje en bastidor, incluidos 8 tornillos.

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

(An. x Pr. x Pr.)

280 x 44 x 170 mm

Peso

1,2 kg

Capacidades de red

Soporte de VLAN

Sí; VLAN basadas en puerto y basadas en etiquetas 802.1Q

Protocolos de red

Protocolos de red

Servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Protocolo de Tunelización punto a Punto (PPTP)

Proxy DNS

Reenvío multidifusión y proxy del protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP)

Sistema dinámico de nombres de dominio (DynDNS, NOIP)

Traducción de direcciones de red (NAT), traducción de direcciones de puerto (PAT)

NAT uno a uno

Administración de puertos

Reflejo de Puerto

Número de VLAN

1 VLAN de administración (rango 1-4096).

Suplicante 802.1X

Yes

Protocolos de ruteo

Routing estático

Routing dinámico

RIP v1 y v2

traducción de Dirección de Red (NAT)

Traducción de direcciones de puerto (PAT), protocolo de traducción de puertos de direcciones de red (NAPT)

Perímetro de red (DMZ)

Software configurable para cualquier dirección IP de LAN

Equilibrio de carga

Yes

IPv6

IPv4 e IPv6 de doble pila

Tunelización 6a4

Configuración automática de dirección sin estado

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 en LAN

Cliente DHCP v6 para conectividad WAN

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) v6

Routing IPv6 estático

Routing IPv6 dinámico con RIPng

Compatibilidad con host IPv6

RADIUS IPv6,

Network Time Protocol (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 32 VLAN activas más una VLAN de administración

Security

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS

Firewall

Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI), reenvío y activación de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS), DMZ basada en software

Ataques DoS evitados:

- Inundación SYN

- Eco Storm

- Inundación ICMP

- Inundación UDP

- Inundación de TCP

Bloquea Java, cookies, active-X y proxy HTTP

Filtro web

Filtra sitios web malintencionados y bloquea sitios web dañinos

Filtro de contenido

Bloqueo de URL estático o bloqueo de palabras clave

Control de aplicaciones

Yes

Configuración

Administración

interfaz de usuario web

Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS)

Protocolos de administración

Navegador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Local, remoto syslog , alertas de correo electrónico

Diagnóstico de red

Registro, ping, traceroute, búsqueda de DNS y duplicación de puertos

Actualización de firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado y exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, Protocolo de configuración dinámica de hosts)

DHCP Client

host IPv6

Yes

redireccionamiento HTTP

Yes

Hora del sistema

Admite NTP, entrada manual de ahorro de luz diurna

Idiomas

Yes

Entorno

Energía

12 V 1,5 A

Certificaciones

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura operativa

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De 20° a 70 °C (de -4° a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 85 %, sin condensación

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco