Objetivo

Los administradores pueden aumentar la seguridad de una red mediante la configuración del acceso por hora del día para un identificador de conjunto de servicios (SSID) específico. Un SSID es el identificador único asociado a una red inalámbrica. El acceso por hora del día permite al administrador especificar cuándo se permite a los usuarios acceder a la red y cuándo se restringe a ellos.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar los parámetros de acceso por hora del día para un SSID en el RV130W.

Dispositivos aplicables

· RV130 W

Pasos del procedimiento

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Wireless > Basic Settings. Se abre la página Basic Settings:

Paso 2. Marque la casilla de verificación del identificador del conjunto de servicios (SSID) que desea editar y, a continuación, haga clic en el botón Acceso a hora del día para configurar Acceso a hora del día para un SSID.

Se abre la página Acceso a hora del día:

Paso 3. En el campo Tiempo activo, marque la casilla de verificación Habilitar para habilitar el acceso por hora del día.

Paso 4. En el campo Hora de inicio, especifique la hora durante el día en que los usuarios pueden acceder a la red con las listas desplegables proporcionadas.

Paso 5. En el campo Tiempo de detención, especifique la hora durante el día en que la red se restringe a los usuarios con las listas desplegables proporcionadas.

Paso 6. Haga clic en Guardar para guardar los parámetros.