Objetivo

La mayoría de los proveedores de servicios de Internet (ISP) por cable utilizan una autenticación de control de acceso a los medios (MAC) para establecer conexiones a Internet para los usuarios finales. A una dirección MAC se le asigna un número entero único de 48 bits (6 bytes) que se conecta a una NIC Ethernet para cada ordenador. Para configurar el router RV en un ISP de cable, debe realizar el procedimiento de clonación de MAC, que permite al router copiar la dirección MAC del PC registrado con el ISP.

Este artículo explica cómo establecer correctamente una conexión a Internet con el ISP en los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082.

Dispositivos aplicables

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versión del software

•v4.2.1.02

Configuración de Internet por cable

En primer lugar, debe establecerse una conexión WAN. Los siguientes pasos le guiarán a través de la configuración de la conexión WAN.

Nota: Utilice un ordenador que pueda conectarse cuando esté conectado al módem si sigue los pasos que se indican a continuación.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y seleccione Setup > Network. Se abre la página Red:

Paso 2. Haga clic en el icono Edit de la interfaz WAN que se utiliza en el área WAN Setting (Parámetro WAN). Se abre la página Editar conexión WAN:

Paso 3. Elija Obtain an IP automatically en la lista desplegable WAN Connection. El router utiliza automáticamente la dirección IP asignada por el ISP.

Paso 4. (Opcional) Si desea introducir el servidor DNS deseado, marque la casilla de verificación Use the Following DNS Server Address.

Paso 5. Introduzca la dirección que desee para el servidor DNS en el campo Servidor DNS.

Paso 6. En la lista desplegable MTU, elija el método de configuración para el tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU). MTU es el tamaño de la mayor cantidad de datos que se pueden enviar en un solo paquete a través de Internet. Es posible que el usuario desee cambiar la MTU porque el ISP requiere un tamaño de MTU diferente.

· Automático: seleccione esta opción para establecer automáticamente la MTU en su tamaño predeterminado (recomendado).

Nota: Para los tipos de conexión DHCP e IP estática, el tamaño de MTU predeterminado es de 1500 bytes, mientras que para el tipo de conexión PPPoE, el tamaño de MTU predeterminado es de 1492 bytes.

· Manual: Seleccione esta opción si el ISP requiere un cambio en el tamaño de MTU. Introduzca el tamaño de la MTU en bytes.

Paso 7. Click Save.

Clonación de direcciones MAC

El procedimiento final de esta configuración es la clonación de direcciones MAC, que garantizará la conectividad a Internet. En los pasos siguientes se explica cómo clonar la dirección MAC del PC registrado con el ISP.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y seleccione Setup > Mac Address Clone. Se abre la página Clonación de direcciones Mac:

Paso 2. Haga clic en el icono Edit de la interfaz WAN que se utiliza. Se abre la página Editar clonación de direcciones Mac:

Paso 3. Haga clic en MAC Address from this PC para clonar la dirección MAC que está conectada a Internet.

Paso 4. Click Save.