Objetivo

La prueba de ping es una utilidad de red que se utiliza para determinar si el equipo puede comunicarse con los dispositivos que se encuentran en la red. La información proporcionada por la prueba de ping ayuda al administrador de red a determinar el estado de la conexión. También resulta útil determinar las acciones necesarias para corregir o mejorar las conexiones. Este artículo explica cómo realizar una prueba de ping en los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082.

Dispositivos aplicables

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versión del software

•v4.2.1.02

Prueba de ping

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y seleccione Administración del sistema > Diagnóstico. Se abre la página Diagnóstico:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Ping para realizar una prueba de ping.

Paso 3. Introduzca la dirección IP o la dirección URL a la que desea hacer un ping en el campo Host de ping o Dirección IP.

Paso 4. Haga clic en Go para iniciar la prueba de ping.

La siguiente información se mostrará después de finalizar la prueba de ping:

· Estado: indica si el ping se ha realizado correctamente o no.

· Paquetes: indica el número de paquetes que el dispositivo envió y recibió. Esto también indica el porcentaje de paquetes perdidos en la prueba.

· Round Trip Time (Tiempo de ida y vuelta): indica los tiempos que tardó el ping en establecer la conexión y completar la prueba. Hay tres valores: Mínimo, Máximo y Promedio.