Objetivo

El protocolo simple de administración de red (SNMP) recopila y configura los dispositivos de red en la red IP. Puede supervisar el rendimiento mediante la detección de fallos o el acceso inapropiado.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los ajustes SNMP en los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082.

Dispositivos aplicables

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versión del software

•v4.2.2.08

Configurar los parámetros de SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > SNMP. Se abre la página SNMP:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enabled SNMP para habilitar la función SNMP. Aparecerán campos adicionales:

Paso 3. En el campo System Name, ingrese el nombre de host del router.

Paso 4. En el campo Contacto del sistema, introduzca el nombre de contacto del administrador de red.

Paso 5. En el campo System Location, ingrese la información de contacto del administrador de red.

Paso 6. En el campo Get Community Name, ingrese los comandos SNMP GET. El límite es de hasta 64 caracteres alfanuméricos. Público es el valor predeterminado.

Paso 7. En el campo Set Community Name, ingrese los comandos SNMP SET. El intervalo puede tener hasta 64 caracteres alfanuméricos. Privado es el valor predeterminado.

Paso 8. En el campo Trap Community Name, ingrese la contraseña que se enviará con la trampa. El intervalo puede tener hasta 64 caracteres alfanuméricos. Público es el valor predeterminado

Paso 9. En el campo Send SNMP Trap to, ingrese la dirección IP en el campo respectivo de IPv4 o IPv6 según el requisito; o el nombre de dominio en el campo respectivo del servidor que ejecuta el software de administración SNMP.

Paso 10. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.