Objetivo

En el RV110W, un administrador puede permitir que un ID de conjunto de seguridad (SSID) acceda a la red durante horas específicas. Esto ayuda a aumentar la seguridad de la red. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de acceso por hora del día en el RV110W.

Dispositivos aplicables

- RV110W

Pasos del procedimiento

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web para elegir Wireless > Basic Settings. Se abre la página Basic Settings.

Paso 2. En la tabla inalámbrica, active la casilla de verificación de un SSID en el que desea editar los parámetros de acceso por hora del día.

Paso 3. Haga clic en Acceso a hora del día. Se abre una nueva página.

Paso 4. A la derecha de Tiempo activo, marque la casilla de verificación Enable para permitir el acceso del SSID a la red solamente durante horas específicas.

Paso 5. A la derecha de Hora de inicio, utilice los menús desplegables Horas, Minutos y AM/PM para establecer la hora de inicio de cuando un SSID puede acceder a la red.

Paso 6. A la derecha de Tiempo de detención, utilice los menús desplegables Horas, Minutos y AM/PM para establecer la hora de detención de cuando un SSID puede acceder a la red.

Paso 7. Haga clic en Guardar para guardar los cambios, Cancelar para descartarlos o Atrás para volver a la página anterior.