Objetivos

Los parámetros de LAN IPv4 se pueden configurar para ayudar a conectar dispositivos al RV110W. La VLAN, la dirección IP y la máscara de subred se pueden configurar en la página Configuración LAN.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar IPv4 LAN Settings en el RV110W.

Dispositivos aplicables

- RV110W

Parámetros de LAN IPv4

Paso 1. En la utilidad de configuración web elija Networking > LAN > LAN Configuration.

Paso 2. En el menú desplegable VLAN, elija una VLAN para la LAN IPv4.

Paso 3. En el campo Local IP Address, ingrese la dirección IP LAN del RV110W.

Paso 4. En el menú desplegable Máscara de subred, elija una máscara de subred para la nueva dirección IP.

Paso 5. Click Save.