Objetivos

La página Reglas de reenvío de intervalos de puertos enumera todas las reglas de reenvío de puertos disponibles para el dispositivo y permite configurar las reglas de reenvío de puertos.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el reenvío de intervalos de puertos en el RV110W.

Dispositivos aplicables

- RV110W

Reenvío de intervalos de puertos

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Firewall > Port Range Forwarding. Aparece la página Port Range Forwarding:

Paso 2. En el campo Application, ingrese el nombre de la aplicación a la que se aplicará el reenvío de puertos.

Paso 3. En el campo Start, ingrese el número de puerto que comienza el rango de puertos a reenviar para la aplicación.

Paso 4. En el campo End, introduzca el número de puerto que finaliza el intervalo de puertos que se reenviarán para la aplicación.

Paso 5. En la lista desplegable Protocol, elija el protocolo utilizado por el rango de puertos.

- TCP: protocolo de transporte que es seguro, pero UDP más lento.

- UDP: protocolo de transporte más rápido que TCP, pero menos seguro.

- TCP y UDP: se acepta cualquier protocolo de transporte.

Paso 6. En el campo IP Address, ingrese la dirección IP del host en el lado LAN al que se reenviará el tráfico IP específico.

Paso 7. Marque la casilla Enable para habilitar esta regla.

Paso 8. Click Save.